목표

디바이스의 특정 설정이 변경되었거나 디바이스가 제대로 작동하지 않는 경우 디바이스를 재부팅하거나 재시작합니다.  디바이스에서 수행된 일부 새 컨피그레이션을 적용하거나 모든 애플리케이션 및 서비스를 새로 고치려면 디바이스를 재부팅해야 합니다.성능을 최적화하려면 정기적으로 재부팅하는 것이 좋습니다.이 문서의 목적은 디바이스의 웹 기반 컨피그레이션 유틸리티를 통해 SPA100 Series ATA(Analog Telephone Adapter)를 재부팅하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA100 Series Phone Adapter

소프트웨어 버전

· v1.1.0

재부팅 절차

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 관리 > 재부팅을 선택합니다.Reboot(재부팅) 페이지가 열립니다.

참고:연결된 모든 서비스는 다시 부팅하는 동안 다시 시작됩니다. 데이터 손실을 방지하기 위해 다시 부팅하기 전에 현재 작업을 저장하는 것이 좋습니다.

2단계. Reboot(재부팅) 버튼을 클릭하여 ATA 및 모든 서비스를 재시작합니다.경고 메시지가 나타납니다.

3단계. OK(확인)를 클릭하여 경고 메시지가 나타나면 ATA를 재부팅합니다.관리자가 로그인 페이지로 돌아갑니다.