목표

비밀번호 복잡성이 증가하면 보안 침해의 위험이 감소합니다.해커는 보통 몇 시간 안에 길이가 8자 미만인 비밀번호를 해독할 수 있습니다.따라서 대문자와 소문자, 숫자 및 기호를 조합하여 긴 비밀번호를 사용하는 것이 중요합니다.

이 문서에서는 WAP121 및 WAP321 액세스 포인트의 비밀번호 복잡성 구성에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP121

· WAP321

소프트웨어 버전

•1.0.3.4

비밀번호 복잡성 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 시스템 보안 > 암호 복잡성을 선택합니다.비밀번호 복잡성 페이지가 열립니다.

2단계. 비밀번호 복잡성 필드에서 활성화를 선택하여 비밀번호 복잡성을 활성화합니다.

3단계. Password Minimum Character Class 드롭다운 목록에서 적절한 최소 문자 클래스 수를 선택합니다.표준 키보드에서 사용할 수 있는 대문자, 소문자, 숫자 및 특수 문자는 4가지 문자 클래스입니다.

4단계. (선택 사항) 현재 비밀번호가 만료될 때 다른 비밀번호를 입력하도록 하려면 Password Different From Current 필드에서 Enable을 선택합니다.비활성화된 경우 이전에 사용한 것과 동일한 비밀번호를 다시 입력할 수 있습니다.

5단계. Maximum Password Length(최대 비밀번호 길이) 필드에 비밀번호의 최대 문자 수를 입력합니다.범위는 64~80입니다.

6단계. 비밀번호에 포함해야 할 최소 문자 수를 Minimum Password Length 필드에 입력합니다.범위는 0~32입니다.

7단계. (선택 사항) Enable in the Password Aging Support(비밀번호 에이징 지원) 필드에서 특정 시간 후에 비밀번호가 만료되도록 선택합니다.

8단계. 이전 단계에서 비밀번호 에이징 지원을 활성화한 경우 비밀번호 에이징 시간 필드에 비밀번호가 만료될 때까지의 일수를 입력합니다.범위는 1~365일입니다.

9단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.