목표

테스트를 수행할 때 파일이 손상되거나 디바이스가 제대로 작동하기 위해 이전 컨피그레이션 파일을 다시 로드해야 할 경우 컨피그레이션 파일이 지워집니다.

디바이스가 켜져 있으면 부팅 중에 시작 구성 파일이 생성됩니다.시작 구성 파일이 지워지면 다음에 디바이스를 재부팅할 때 백업 구성 파일이 활성화됩니다.

예를 들어, WAP(Wireless Access Point)가 다시 제대로 작동하려면 이전 구성으로 돌아가야 합니다.이를 위해서는 WAP가 재부팅될 때 백업 구성 파일에 저장된 이전 컨피그레이션을 다시 로드할 수 있도록 시작 컨피그레이션 파일을 지워야 합니다.

참고:백업 구성 파일이 지워지면 새 백업 파일을 만들어야 합니다.방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

이 문서에서는 무선 액세스 포인트에서 시작 및 백업 구성 파일과 같은 구성 파일을 지우는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP100 시리즈

- WAP300 시리즈

- WAP500 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.0.6.5 — WAP121, WAP321

- 1.0.2.8 — WAP131, WAP351

- 1.0.1.7 — WAP150, WAP361

- 1.3.0.3 — WAP371

- 1.2.1.3 — WAP551, WAP561

- 1.0.0.17 — WAP571, WAP571E

구성 파일 지우기

참고:불필요한 구성 파일은 더 많은 메모리 공간을 사용하므로 생성하지 않는 것이 좋습니다.

1단계. 액세스 포인트 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 관리 > 구성 파일 속성을 선택합니다.

참고:WAP131, WAP150, WAP351 또는 WAP361을 사용하는 경우 관리 > 구성 파일 관리를 선택합니다.

Configuration Files Properties(컨피그레이션 파일 속성) 영역에서 Configuration File Table(컨피그레이션 파일 테이블)에 다음 정보가 표시됩니다.

- 구성 파일 이름 — 구성 파일의 이름입니다.최대 3개의 구성 파일을 사용할 수 있습니다.

- 시작 구성 — 플래시 메모리에 저장된 구성 파일입니다.이 파일은 NVRAM에 저장되며 재부팅 후 내용이 유지됩니다.

- 백업 구성 — 백업으로 사용하기 위해 액세스 포인트에 저장된 추가 구성 파일입니다.

- 미러 구성 — 실행 중인 구성이 24시간 이상 수정되지 않은 경우 미러 구성 파일에 자동으로 저장되며, 새 미러 구성을 사용할 수 있음을 나타내는 심각도 경고가 포함된 로그 메시지가 생성됩니다.이 기능을 사용하면 관리자는 시작 구성 파일 유형에 저장하기 전에 이전 버전의 구성을 보거나 미러 구성 파일 유형을 다른 구성으로 복사할 수 있습니다.미러 컨피그레이션은 재부팅 후에도 유지됩니다.디바이스가 시작 또는 백업으로 부팅할 수 없는 경우 미러 컨피그레이션을 사용하여 부팅합니다.

- 생성 시간 — 구성 파일이 생성된 시간입니다.

참고: 실행 중인 구성 파일은 지울 수 없으므로 표시됩니다.

2단계. 구성 파일 테이블에서 지울 구성 파일 옆의 확인란을 선택합니다.

3단계. Clear Files(파일 지우기)를 클릭하여 구성 파일을 지웁니다.

4단계. 계속하려면 확인 창에서 확인을 클릭합니다.

5단계. 선택한 구성 파일이 삭제되었음을 확인하는 경고 창이 표시됩니다.확인을 클릭합니다.

이제 액세스 포인트에서 원하는 구성 파일을 지워야 합니다.