목표

종속 포털 기능을 사용하면 무선 클라이언트가 확인 단계를 통과하지 못한 경우 네트워크에 대한 액세스를 차단할 수 있습니다.종속 포털에서는 일반적으로 인터넷을 사용하기 전에 WAP321 네트워크의 클라이언트가 인증을 위한 특수 웹 페이지를 볼 수 있습니다.자체 이미지(각 로케일에 대해 3개) 및 기타 그래픽으로 이 페이지를 사용자 지정할 수 있습니다.사용자 맞춤화를 위해 다음과 같은 기본 이미지 그래픽을 교체할 수 있습니다.

· 로고 — 브랜딩 정보를 위해 왼쪽 상단에 표시됩니다.168 x 78픽셀(폭 x 높이) 내에서 일치해야 합니다.

· 계정 — 로그인 필드 위에 표시됩니다.치수 295 x 55픽셀(폭 x 높이) 내에서 일치해야 합니다.

· 배경 — 페이지 배경으로 표시됩니다.10 x 800 픽셀(폭 x 높이) 범위 내에서 일치해야 합니다.

이 문서에서는 WAP321 액세스 포인트에서 웹 사용자 지정을 위해 이진 이미지 파일을 업로드 및 삭제하고 텍스트 및 그래픽 요소로 인증 페이지를 사용자 지정하는 방법에 대해 설명합니다.

종속 포털 컨피그레이션에는 다음과 같은 요소가 있습니다.

· 글로벌 종속 포털 컨피그레이션 — 종속 포털에서는 WAP 네트워크의 클라이언트가 정상적으로 인터넷을 사용하기 전에 인증을 위한 특수 웹 페이지를 볼 수 있습니다.인증된 사용자의 데이터베이스는 WAP 디바이스 또는 RADIUS 서버에 로컬로 저장됩니다.전역 구성 페이지는 종속 포털 기능의 관리 상태를 제어하고 WAP 디바이스에 구성된 모든 종속 포털 인스턴스에 영향을 주는 전역 설정을 구성하는 데 사용됩니다.종속 포털의 전역 컨피그레이션에 대한 자세한 내용은 WAP321 액세스 포인트의 종속 포털 전역 컨피그레이션 문서를 참조하십시오.

· 인스턴스 구성 — 종속 포털 인스턴스는 WAP 네트워크에서 클라이언트를 인증하는 데 사용되는 정의된 컨피그레이션 집합입니다.사용자가 연결된 가상 액세스 포인트에 액세스하려고 할 때 다른 인스턴스(최대 2개)를 다르게 응답하도록 구성할 수 있습니다.종속 포털의 인스턴스 컨피그레이션에 대한 자세한 내용은 WAP321 액세스 포인트의 종속 포털 인스턴스 컨피그레이션 문서를 참조하십시오.

· 인스턴스 연결 — 종속 포털 인스턴스는 WAP 네트워크에서 클라이언트를 인증하는 데 사용되는 정의된 컨피그레이션 집합입니다.VAP는 이더넷 VLAN과 동일한 무선 기능을 제공하는 여러 브로드캐스트 도메인에 분할된 무선 LAN입니다.따라서 하나의 물리적 WAP 디바이스에서 여러 액세스 포인트를 시뮬레이션할 수 있습니다.종속 포털의 인스턴스 연결에 대한 자세한 내용은 WAP321 액세스 포인트의 Captive Portal Instance Association 문서를 참조하십시오.

· Web Portal Customization(웹 포털 사용자 지정) - 캡티브 포털에서 WAP321 네트워크의 클라이언트가 정상적으로 인터넷을 사용하기 전에 인증 목적으로 특수 웹 페이지를 볼 수 있습니다.자체 이미지(각 로케일에 대해 3개) 및 기타 그래픽으로 이 페이지를 사용자 지정할 수 있습니다.이 문서에서는 WAP321 액세스 포인트에서 웹 사용자 지정을 위해 이진 이미지 파일을 업로드 및 삭제하고 텍스트 및 그래픽 요소로 인증 페이지를 사용자 지정하는 방법에 대해 설명합니다.

· 로컬 그룹 — 종속 포털에서 각 로컬 사용자는 사용자 그룹에 할당되고 각 그룹은 종속 포털 인스턴스에 할당됩니다.이 그룹은 종속 포털 인스턴스에 대한 사용자 할당을 관리하는 데 도움이 됩니다.기본 그룹이 이미 있으므로 삭제할 수 없습니다.두 개의 추가 사용자 그룹을 생성할 수 있습니다.종속 포털의 로컬 그룹 컨피그레이션에 대해 자세히 알아보려면WAP321 액세스 포인트의 종속 포털에서 로컬 그룹 문서를 참조하십시오.

· Local Users(로컬 사용자) - Local Users(로컬 사용자) 페이지를 사용하여 게스트 사용자 또는 인증된 사용자를 구성합니다.게스트 사용자 외에, 권한 있는 사용자는 WAP 네트워크에 액세스하기 위해 유효한 사용자 이름과 비밀번호를 제공해야 합니다.종속 포털의 로컬 사용자 컨피그레이션에 대한 자세한 내용은 WAP321 액세스 포인트의 종속 포털 로컬 사용자 컨피그레이션 문서를 참조하십시오.

적용 가능한 장치

· WAP321

소프트웨어 버전

•1.0.3.4

웹 사용자 지정

1단계. Access Point Configuration Utility에 로그인하고 Captive Portal(종속 포털) > Web Portal Customization(웹 포털 사용자 지정)을 선택합니다.Web Portal Customization(웹 포털 사용자 지정) 페이지가 열립니다.

2단계. Captive Portal Web Locale(종속 포털 웹 로케일) 드롭다운 목록에서 Create(생성)를 선택하여 종속 포털 웹용 사용자를 생성합니다.이전 웹 로캘을 편집하려면 Captive Portal Web Locale 드롭다운 목록에서 생성된 웹 로캘을 선택하고 6단계로 건너뜁니다.

3단계. 웹 로케일 이름 필드에 로케일의 이름을 입력합니다.

4단계. Captive Portal Instances 드롭다운 목록에서 Captive Portal 인스턴스를 선택합니다.

5단계. Save(저장)를 클릭하여 구성을 저장합니다.그런 다음 Captive Portal Web Locale Parameters(종속 포털 웹 로케일 매개변수) 영역이 추가 정보와 함께 나타납니다.

Captive Portal Web Locale Parameters(종속 포털 웹 로케일 매개변수) 영역에서 로케일의 시퀀스 번호가 Locale ID 필드에 표시됩니다.

선택한 인스턴스의 이름이 인스턴스 이름 필드에 표시됩니다.

참고:이 영역에서 로케일 ID와 인스턴스 이름을 편집할 수 없으며 자동으로 생성됩니다.

6단계. 배경 이미지 이름 드롭다운 목록에서 배경의 이미지를 선택합니다.

참고:Background Image Name(배경 이미지 이름) 드롭다운 목록에서 원하는 이미지를 찾지 못했거나 새 이미지를 가져오려면 또는 목록에서 이미지를 삭제하려면 Upload/Delete Custom Image(사용자 지정 이미지 업로드/삭제) 버튼을 클릭합니다.사용자 지정 이미지를 업로드 및 삭제하려면 Upload/Delete Custom Image로 이동합니다.

7단계. 로고 이미지 이름 드롭다운 목록에서 로고 이미지를 선택합니다.

참고:Logo Image Name(로고 이미지 이름) 드롭다운 목록에서 원하는 이미지를 찾지 못했거나 새 이미지를 가져오려면 또는 목록에서 이미지를 삭제하려면 Upload/Delete Custom Image(사용자 지정 이미지 업로드/삭제) 버튼을 클릭합니다.사용자 지정 이미지를 업로드 및 삭제하려면 Upload/Delete Custom Image로 이동합니다.

8단계. 전경색 필드에 전경색 색상 번호를 입력합니다.

9단계. 배경색 필드에 배경의 색상 번호를 입력합니다.

10단계. 구분 기호 필드에 구분 기호(헤더와 본문 페이지를 구분하는 선)의 색상 번호를 입력합니다.

참고:언급된 색상은 16진수 형식 및 HTML 코드입니다.

11단계. 로케일 레이블 필드에 로케일의 레이블을 입력합니다.기본값은 영어입니다.

12단계. Account Image(계정 이미지) 드롭다운 목록에서 로그인 필드 위의 인증된 로그인에 표시할 이미지를 선택합니다.

참고:Account Image(계정 이미지) 드롭다운 목록에서 원하는 이미지를 찾지 못했거나 새 이미지를 가져오려면 또는 목록에서 이미지를 삭제하려면 Upload/Delete Custom Image(사용자 지정 이미지 업로드/삭제) 버튼을 클릭합니다.사용자 지정 이미지를 업로드 및 삭제하려면 Upload/Delete Custom Image로 이동합니다.

13단계. 사용자에게 계정 레이블 필드에 로그인할 사용자 이름을 입력하는 지침을 제공하는 텍스트를 입력합니다.

14단계. 사용자 레이블 필드에 사용자 이름 텍스트 상자의 이름을 입력합니다.

15단계. 비밀번호 레이블 필드에 사용자 비밀번호 텍스트 상자의 이름을 입력합니다.

16단계. 정보를 갱신하고 사용자를 인증하는 데 사용되는 버튼의 이름을 버튼 라벨 필드에 입력합니다.

17단계. 사용자가 글꼴 필드의 종속 포털 페이지에서 사용할 수 있는 글꼴의 이름을 입력합니다.각 옵션을 쉼표로 구분하여 여러 옵션을 입력할 수 있습니다.

18단계. 브라우저 제목 필드에 창의 제목 표시줄에 표시할 이름을 입력합니다.

19단계. [브라우저 콘텐츠] 필드에 로고 이미지 오른쪽에 표시되는 시작 텍스트를 입력합니다.

20단계. 콘텐츠 필드의 본문 페이지에 표시되는 사용자에 대한 지침을 입력합니다.

21단계. 사용자가 로그인 및 수락 사용 정책 필드에 종속 포털을 사용하기 위해 수락해야 하는 조건을 입력합니다.

22단계. 사용자가 Use Policy(정책 사용)를 수락할 텍스트를 입력하고 Accept Label(레이블 수락) 필드에서 확인란을 선택합니다.

23단계. No Accept Text 필드에 사용자가 정책을 승인하지 않고 로그인을 원할 때 표시되는 텍스트를 입력합니다.기본값은 팝업 창에 나타나는 오류 메시지입니다.

24단계. Work In Progress Text 필드에 사용자가 인증을 기다리는 동안 표시되는 텍스트를 입력합니다.

25단계. Denied Text(거부된 텍스트) 필드에 사용자 인증이 실패할 때 표시되는 텍스트를 입력합니다.

26단계. Welcome Title 필드에 사용자가 인증되었을 때 표시되는 텍스트를 입력합니다.

27단계. Welcome Content(시작 콘텐츠) 필드에 사용자가 Captive Portal 네트워크에 연결되는 시기를 나타내는 텍스트를 입력합니다.

28단계(선택 사항) 현재 로컬 컨피그레이션을 삭제하려면 Delete locale(로케일 삭제) 확인란을 선택합니다.

29단계. 저장을 클릭하여 모든 구성을 저장합니다.

30단계(선택 사항) 로컬 구성을 미리 보려면 미리 보기를 클릭합니다.종속 포털 웹 로케일 웹 로케일 매개변수 미리 보기 페이지가 열립니다.

참고:미리 보기에는 시작 구성에 이미 저장된 텍스트와 이미지가 표시됩니다.변경한 경우 Preview(미리보기)를 클릭하기 전에 Save(저장)를 클릭하여 변경 사항을 확인합니다.

사용자 지정 이미지 업로드/삭제

1단계.Account Image(계정 이미지) 드롭다운 목록에서 원하는 이미지를 찾지 못했거나 새 이미지를 가져오려는 경우 또는 목록에서 이미지를 삭제하려는 경우 Captive Portal Web Locale Parameters(종속 포털 웹 로케일 매개변수) 페이지에서 Upload/Delete Custom Image(사용자 지정 이미지 업로드/삭제) 버튼을 클릭합니다.웹 포털 사용자 지정 이미지가 열립니다.

· 웹 사용자 지정 이미지 업로드 — 새 사용자 지정 이미지를 업로드하려면 웹 사용자 지정 이미지 업로드로 이동합니다.

· 웹 사용자 지정 이미지 삭제 — 사용자 지정 이미지 양식 목록을 삭제하려면 웹 사용자 지정 이미지 삭제로 이동합니다.

웹 사용자 지정 이미지 업로드

1단계. Upload Web Custom Image(웹 사용자 지정 이미지 업로드) 필드에서 Browse(찾아보기)를 클릭하여 컴퓨터에서 파일을 선택합니다.업로드할 파일 선택 페이지가 열립니다.

2단계. 로컬 컴퓨터에서 이미지 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.

참고:이미지는 5KB 이하여야 하며 GIF 또는 JPEG 형식 파일이어야 합니다.

3단계. Upload(업로드)를 클릭하여 WAP 디바이스에 이미지를 업로드합니다.

웹 사용자 지정 이미지 삭제

1단계. Delete Web Custom Image(웹 사용자 지정 이미지 삭제) 필드의 드롭다운 목록에서 삭제할 파일을 선택합니다.

2단계. Delete(삭제)를 클릭하여 WAP 디바이스에서 선택한 파일을 삭제합니다.

주의:현재 사용된 이미지를 삭제하면 웹 사용자 지정 페이지의 섹션이 기본값으로 재설정됩니다.