목표

IP 주소는 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 또는 수동 고정 라우팅을 통해 두 가지 방법으로 할당할 수 있습니다.기본적으로 WAP551 또는 WAP561의 DHCP 클라이언트는 자동으로 네트워크 정보를 요청합니다.네트워크에 DHCP 서버가 없는 경우 기본 IP를 사용합니다.고정 IP 주소를 사용하도록 선택할 수도 있습니다. 이 경우 DHCP 클라이언트를 비활성화하고 IP 주소 및 기타 네트워크 정보를 수동으로 할당해야 합니다.IPv4 설정을 구성하여 변경할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 WAP551 및 WAP561 액세스 포인트에서 IPv4 설정을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP551

· WAP561

소프트웨어 버전

•1.0.4.2

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)별 자동 IPv4 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 LAN > VLAN 및 IPv4 설정을 선택합니다.VLAN 및 IPv4 주소 페이지가 열립니다.

2단계. IPv4 Settings(IPv4 설정)에서 Connection Type(연결 유형) 필드에서 DHCP 라디오 버튼을 클릭합니다.이렇게 하면 WAP(Wireless Application Protocol)가 DHCP 서버에서 로컬 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이 필드의 값을 자동으로 가져올 수 있습니다.

3단계. Domain Name Servers 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 동적 — LAN의 DHCP 서버에서 기본 및 보조 DNS 서버 주소를 얻습니다.

· 수동 — 하나 이상의 DNS 서버 주소를 수동으로 구성합니다.다음 텍스트 상자에 최대 2개의 IP 주소를 입력합니다.두 번째 주소는 선택 사항입니다.

4단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.

고정 IPv4 설정

참고:위의 DHCP 컨피그레이션을 수행하도록 선택한 경우 아래 설명된 수동 컨피그레이션을 구성하지 마십시오.이러한 컨피그레이션 중 하나만 필요합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 LAN > VLAN 및 IPv4 설정을 선택합니다.VLAN 및 IPv4 주소 페이지가 열립니다.

2단계. IPv4 Settings(IPv4 설정)에서 Connection Type(연결 유형) 필드에서 Static IP(고정 IP)를 클릭합니다.이렇게 하려면 액세스 포인트에 IP 주소를 수동으로 할당해야 합니다.

3단계. Static IP Address 필드에 액세스 포인트의 IP 주소를 입력합니다.이 IP 주소는 이 네트워크에 대해 고유해야 합니다.

4단계. Subnet Mask 필드에 네트워크의 서브넷 마스크를 입력합니다.기본 마스크는 255.255.255.0입니다.

5단계. 기본 게이트웨이 필드에 기본 게이트웨이 IP 주소를 입력합니다.기본 게이트웨이는 인터넷과 같은 외부 네트워크에 네트워크를 연결하는 라우터입니다.패킷의 대상 IP 주소를 모르는 경우 일반적으로 기본 게이트웨이로 전송됩니다.

6단계. Domain Name Servers(도메인 이름 서버) 필드에 DNS(도메인 이름 시스템) 서버의 IP 주소를 수동으로 입력합니다.ISP(인터넷 서비스 공급자)는 일반적으로 이 주소를 제공합니다.두 번째 DNS 서버 IP 주소는 선택 사항입니다.

8단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.