목표

SNMP에서 MIB(Management Information Base)는 SNMP를 통해 읽거나 설정할 수 있는 변수 역할을 하는 OID(Object Identifiers)를 포함하는 계층적 정보 데이터베이스입니다.MIB는 트리 형태의 구조로 구성됩니다.관리되는 객체 이름 지정 트리 내의 하위 트리는 뷰 하위 트리입니다.MIB 보기는 뷰 하위 트리 집합 또는 뷰 하위 트리 패밀리의 조합입니다.SNMPv3 사용자가 액세스할 수 있는 OID 범위를 제어하기 위해 MIB 보기가 생성됩니다.SNMPv3 Views 컨피그레이션은 사용자가 제한된 MIB만 표시하도록 제한하는 데 반드시 필요합니다.WAP는 두 개의 기본 보기를 포함하여 최대 16개의 보기를 가질 수 있습니다.

이 문서에서는 Cisco WAP551 및 WAP561 액세스 포인트에서 SNMP 보기를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP551

· WAP561

소프트웨어 버전

•1.0.4.2

SNMP 보기 컨피그레이션

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 SNMP > 보기를 선택합니다.뷰 페이지가 열립니다.

2단계. Add(추가)를 클릭하여 새 SNMP 보기를 추가합니다.

3단계. 새로 생성된 뷰 옆의 확인란을 선택하고 편집을 누릅니다.

4단계. View Name(보기 이름) 필드에 새 MIB 보기를 식별할 이름을 입력합니다.보기 이름에는 최대 32자의 영숫자를 사용할 수 있습니다.

5단계. 유형 드롭다운 목록에서 새 뷰 서브트리의 유형을 선택합니다.이 유형은 MIB 보기에서 보기 하위 트리 또는 하위 트리 제품군을 포함할지 여부를 지정합니다.

6단계. OID 필드의 보기에서 포함하거나 제외할 새 하위 트리에 대한 OID 문자열을 입력합니다.예를 들어 시스템 하위 트리를 지정하려면 1.3.6.1.2.1.1을 입력합니다. 각 번호는 정보를 찾는 데 사용되며 각 번호는 OID 트리의 특정 분기에 해당합니다.OID는 MIB 계층 구조에서 관리되는 개체의 고유 식별자입니다.최상위 MIB 객체 ID는 다른 표준 조직에 속하고 하위 레벨 객체 ID는 관련 조직에 의해 할당됩니다.공급업체는 자체 제품에 대한 관리 객체를 포함하도록 프라이빗 브랜치를 정의할 수 있습니다.MIB 파일은 OID 번호를 사람이 읽을 수 있는 형식으로 매핑합니다.OID 번호를 개체 이름으로 변환하려면 여기를 클릭하십시오.

7단계. Mask(마스크) 필드에 OID 마스크를 입력합니다.마스크 필드는 OID가 속한 뷰를 결정할 때 관련 사항으로 간주해야 하는 OID 서브트리의 요소를 제어하는 데 사용됩니다.형식은 길이가 16비트이며 각 8진수는 마침표나 콜론으로 구분된 2개의 16진수 문자를 포함합니다.마스크를 확인하려면 OID 요소의 수를 계산하고 해당 많은 비트를 1로 설정합니다.예를 들어 OID 1.3.6.1.2.1.1은 요소가 짝수이므로 첫 번째 8진수에서 7개의 연속된 1이 1이고 두 번째 8진수에서 모두 0을 설정하면 FE.00을 마스크로 가져옵니다.

8단계. 이 컨피그레이션을 저장하려면 저장을 클릭합니다.

9단계. (선택 사항) 뷰를 편집하려면 원하는 뷰 옆의 확인란을 선택하고 편집을 클릭합니다.변경 후 저장을 클릭합니다.

참고:기본 보기를 편집할 수 없습니다.

10단계(선택 사항) 목록에서 뷰를 제거하려면 SNMPv3 영역에서 해당 뷰 이름에 대한 확인란을 선택하고 Delete를 클릭합니다.삭제 후 저장을 클릭합니다.

참고:기본 뷰는 삭제할 수 없습니다.