목표

비밀번호 보안은 비밀번호 복잡성이 증가하면서 증가합니다.강력한 보안을 유지하려면 대문자, 소문자, 숫자 및 기호를 조합하여 긴 비밀번호를 사용해야 합니다.비밀번호 복잡성은 보안 침해 위험을 줄이기 위해 비밀번호에 대한 요구 사항을 설정하는 데 사용됩니다.

이 문서에서는 WAP551 및 WAP561 액세스 포인트의 비밀번호 복잡성 구성에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP551

· WAP561

소프트웨어 버전

•1.0.4.2

비밀번호 복잡성 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 시스템 보안 > 암호 복잡성을 선택합니다.비밀번호 복잡성 페이지가 열립니다.

2단계. 비밀번호 복잡성 필드에서 사용 확인란을 선택하여 비밀번호 복잡성을 활성화합니다.

3단계. 비밀번호 최소 문자 클래스 필드의 드롭다운 목록에서 비밀번호에 필요한 최소 문자 클래스 수를 선택합니다.클래스는 소문자, 대문자, 숫자 및 특수 문자를 포함합니다.

4단계. (선택 사항) 현재 비밀번호가 만료된 후 다른 비밀번호를 사용하도록 하려면 Password Different From Current 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다.비활성화된 경우 이전에 사용한 것과 동일한 비밀번호를 다시 입력할 수 있습니다.

5단계. Maximum Password Length(최대 비밀번호 길이) 필드에 비밀번호의 최대 문자 수를 입력합니다.범위는 64~80입니다.

6단계. 비밀번호에 포함해야 할 최소 문자 수를 Minimum Password Length 필드에 입력합니다.범위는 8~32입니다.

7단계. (선택 사항) 특정 시간 후에 비밀번호가 만료되도록 하려면 Password Aging Support(비밀번호 에이징 지원) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

8단계. 이전 단계에서 비밀번호 에이징 지원을 활성화한 경우 비밀번호 에이징 시간 필드에 비밀번호가 만료될 때까지의 일수를 입력합니다.범위는 1~365일입니다.

9단계. Save(저장)를 클릭하여 비밀번호 복잡성 구성을 완료합니다.