목표

이 문서에서는 WAP551 및 WAP561 액세스 포인트에서 WDS 브리지를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.WDS(Wireless Distribution System) 브리지를 사용하면 액세스 포인트가 무선 매체를 사용하여 서로 통신할 수 있습니다.따라서 WAP에 연결된 무선 장치 또는 클라이언트의 원활한 로밍이 가능합니다.WDS를 통해 여러 WAP를 연결할 수 있습니다.

WAP551 또는 WAP561은 단일 포인트-투-포인트 모드 액세스 포인트, 포인트-투-멀티포인트 브리지 또는 리피터로 설정할 수 있습니다.Point-to-Point 모드에서는 단일 WAP 디바이스가 네트워크에 있는 클라이언트 및 다른 리피터의 연결을 수락합니다.point-to-multipoint 브리지 모드에서 단일 WAP 디바이스는 여러 액세스 포인트 간의 중앙 링크로 작동합니다.또한 WAP 장치는 서로 멀리 떨어져 있는 액세스 포인트 간의 연결을 설정할 수 있는 리피터 역할을 할 수 있습니다.

WAP551과 WAP561의 컨피그레이션이 약간 다릅니다. WAP561에는 두 개의 라디오 인터페이스가 있지만 WAP551에는 하나만 있기 때문입니다.컨피그레이션의 변형은 아래에 설명되어 있습니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP551

· WAP561

소프트웨어 버전

•1.0.4.2

무선 배포 시스템 구성

두 장치가 WDS를 통해 성공적으로 통신하려면 라디오, IEEE802.11 모드, 채널 대역폭 및 채널에 대해 동일한 설정을 가지고 있어야 합니다(오디오 권장하지 않음). 자세한 내용은 라디오 설정을 확인하십시오.이는 WAP551과 WAP561에 모두 적용됩니다. 기본 무선 설정을 아직 구성하지 않은 경우 WAP551/WAP561의 라디오 설정 문서를 참조하십시오.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Wireless > WDS Bridge를 선택합니다.WDS Bridge 페이지가 열립니다.

2단계. 스패닝 트리 모드를 활성화하려면 Spanning Tree Mode(스패닝 트리 모드) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.스패닝 트리 모드는 스위칭 루프를 방지합니다.

3단계. 이 단계는 WAP561에만 적용됩니다.WAP561에서는 두 라디오 인터페이스 중에서 선택해야 합니다.Radio 1 또는 Radio 2 라디오 버튼 중 하나를 클릭합니다.디바이스에서 어떤 라디오가 구성되어 있는지 확인하려면 라디오 설정을 확인합니다.무선 설정을 구성해야 하는 경우 WAP551/WAP561의 라디오 설정 문서를 참조하십시오.

참고:  WAP551에서 첫 번째 그림과 같이 라디오 필드가 누락되었습니다.두 액세스 포인트 간의 또 다른 차이점은 WAP의 MAC 주소를 표시하는 로컬 MAC 주소 필드가 WAP551의 스패닝 트리 모드 필드 아래에 한 번만 표시된다는 것입니다. 그러나 WAP561에서는 여러 번 표시됩니다. 나머지 구성 유틸리티는 동일하게 보입니다.

4단계. Enable(활성화) 확인란을 선택하여 WDS 인터페이스를 활성화합니다.최대 4개의 WDS 인터페이스를 추가할 수 있습니다.

5단계. Remote MAC Address(원격 MAC 주소) 필드에 대상 액세스 포인트의 MAC 주소(WDS 브리지의 반대쪽에 있는 액세스 포인트)를 입력합니다.

6단계. Encryption(암호화) 드롭다운 목록에서 원하는 옵션을 선택합니다.이 필드는 WDS 링크에 사용할 수 있는 암호화 유형을 표시합니다.

· 없음 — 암호화가 사용되지 않습니다.보안에 관심이 없거나 WPA를 지원하지 않는 장치가 있는 경우에만 사용하십시오.이 옵션을 선택한 경우 7단계를 건너뜁니다.

· WPA Personal — 네트워크의 각 사용자가 WPA를 사용하여 비밀번호에서 생성된 키로 인증합니다.WPA는 사전 공유 키를 사용하여 두 액세스 포인트 간에 인증합니다.추가하는 각 원격 액세스 포인트에 보안을 구성하는 것이 좋습니다.

7단계. 위의 단계에서 WPA Personal을 선택한 경우 표시되는 WDS ID 및 키 필드에 WAP 인증을 위해 WDS ID 및 키를 입력합니다.이 정보는 무선 배포 시스템에 연결된 모든 WAP에서 동일해야 합니다.WDS ID는 2자에서 32자의 영숫자 조합으로 구성되며, 키는 대문자/소문자, 숫자 및 특수 문자로 구성된 8-63자의 긴 문자열일 수 있습니다.

8단계. (선택 사항) WDS 브리지에 연결하려는 다른 액세스 포인트에 대해 3~7단계를 반복합니다.사용 가능한 4개의 WDS 인터페이스에서 최대 4개의 액세스 포인트를 추가할 수 있습니다.

9단계. 페이지 하단으로 스크롤하여 저장을 클릭합니다.

결론

이제 네트워크에 WDS 브리지가 구성되어 있어야 합니다.자세한 내용을 보려면 다음 링크를 클릭하십시오.

- WDS(Wireless Distribution System)를 통해 여러 액세스 포인트를 함께 연결

- WAP(Wireless Access Point)에서 작업 그룹 브리지 구성

- WAP(Wireless Access Point)를 사용하여 무선 네트워크 설정