목차

소개

SPA400 및 SPA9000의 전원을 제대로 순환하는 방법

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco Small Business 제품의 설정, 문제 해결 및 유지 보수를 지원하기 위한 시리즈 중 하나입니다.

Q. SPA400 및 SPA9000의 전원을 제대로 순환하는 방법

A.

SPA400을 네트워크에 대한 음성 메일 서버로 구성한 후에는 네트워크의 모든 장치의 전원을 다음 순서로 순환하는 것이 좋습니다.SPA400—>SPA9000—>SPA9xx 전화기.이는 모든 디바이스가 SPA400 음성 메일 서버에 올바르게 등록되도록 하기 위한 것입니다.

디바이스의 전원을 껐다가 켜려면 다음 단계를 완료하십시오.

장치 전원 순환

1단계:

SPA400의 전원 케이블을 뽑습니다.

2단계:

SPA9000의 전원 케이블을 뽑습니다.

3단계:

SPA9xx의 전원 케이블을 뽑고 30초 동안 기다립니다.

4단계:

SPA9xx의 전원 케이블을 꽂고 표시등이 안정적으로 나타날 때까지 기다립니다.

5단계:

SPA9000의 전원 케이블을 꽂고 표시등이 안정적으로 나타날 때까지 기다립니다.

6단계:

SPA400의 전원 케이블을 꽂고 표시등이 안정적으로 보일 때까지 기다립니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems