목차

소개

VCS 클러스터가 있습니다. 엔드포인트를 등록하도록 구성하려면 어떻게 합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway와 관련이 있습니다.

Q. VCS 클러스터가 있습니다. 엔드포인트를 등록하도록 구성하려면 어떻게 합니까?

A. VCS가 하나 이상의 피어(대체)가 있는 클러스터의 일부로 구성된 경우 기본 VCS를 사용할 수 없게 되면 엔드포인트는 다른 피어에 연결할 수 있어야 합니다. H.323 프로토콜은 이 장애 조치 재등록 프로세스를 자동으로 지원하지만 SIP는 지원하지 않습니다.

엔드포인트 및 DNS 레코드를 구성하는 방법은 프로토콜과 youtpoints에서 지원하는 기능에 따라 달라집니다.

초기 등록 프로세스(SIP 및 H.323 엔드포인트)

VCS 클러스터에 엔드포인트의 연결 복원력을 제공하기 위해 SIP 및 H.323엔드포인트에 다음 등록 방법을 사용하는 것이 좋습니다.

- DNS SRV 레코드:엔드포인트가 DNS SRV를 지원하는 경우 클러스터의 DNS 이름에 대한 DNS SRV 레코드를 설정하여 각 클러스터 피어에 가중치와 우선 순위를 동일하게 지정합니다. 엔드포인트는 클러스터의 DNS 이름으로 구성해야 합니다. 시작 시 엔드포인트는 DNS SRV 요청을 발행하고 각 클러스터 피어의 주소를 다시 수신합니다. 그런 다음 각 피어에 차례로 등록합니다.

- DNS 라운드 로빈: 엔드포인트가 DNS SRV를 지원하지 않는 경우 클러스터의 DNS 이름에 대한 DNSA 레코드를 설정하고 각 클러스터 피어에 대한 라운드 로빈(round-robin) IP 주소 목록을 제공하도록 구성합니다. 엔드포인트는 클러스터의 DNS 이름으로 구성해야 합니다. 시작 시 엔드포인트는 DNS A 레코드 조회를 수행하고 라운드 로빈 목록에서 가져온 피어의 주소를 다시 수신합니다.엔드포인트는 해당 피어에 등록하려고 시도합니다. 해당 피어를 사용할 수 없는 경우 엔드포인트는 다른 DNS 조회를 수행하고 서버는 목록의 다음 피어로 응답합니다. 이는 엔드포인트가 VCS에 등록될 때까지 반복됩니다.

- 고정 IP 주소: 클러스터에 DNS 이름이 없는 경우 피어 중 하나의 IP 주소로 엔드포인트를 구성합니다. 시작 시 엔드포인트는 해당 주소에서 VCS에 등록하고 시도합니다. VCS가 응답하지 않으면 엔드포인트는 일정한 간격으로 동일한 주소를 계속 시도합니다.

H.323 엔드포인트: 연결 실패

위에 나열된 Foreach 등록 방법, VCS에 등록하면 VCS는 VCSclusterpeer 구성원의 주소가 포함된 H.323 대체 게이트키퍼 목록으로 응답합니다. 엔드포인트가 VCS와의 연결을 끊으면 대체 게이트키퍼 목록에서 다른 피어를 선택하고 해당 VCS에 다시 등록해 봅니다.

SIP 엔드포인트: 연결 실패

기본 VCS와의 연결이 끊길 경우 SIP 엔드포인트가 작동하는 방법은 초기 등록 방법에 따라 달라집니다.

- DNS SRV 레코드: 엔드포인트는 DNS SRV 항목을 사용하여 재등록할 새 VCS를 찾습니다.

- DNS 라운드 로빈: 엔드포인트는 다른 DNS 조회를 수행하여 (아웃바운드 로빈 시퀀스에서 다음 VCS 피어를 제공하는 DNS 서버)에 재등록할 새 VCS를 찾습니다.

- 고정 IP 주소: 엔드포인트는 다시 액세스할 수 있을 때까지 동일한 VCS에 계속 등록하려고 시도합니다.

VCS 클러스터와 작동하도록 엔드포인트를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 "Cluster Creation and Maintenance" Deployment Guide(문서 번호 D14367)를 참조하십시오.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems