목차

소개

VCS의 링크와 파이프가 단방향 또는 양방향입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway와 관련이 있습니다.

Q. VCS의 링크와 파이프가 단방향 또는 양방향 연결입니까?

A. VCS의 링크는 한 끝의 하위 영역과 다른 하위 영역 또는 다른 끝의 영역 간에 라우팅 연결을 만드는 데 사용됩니다. 링크의 각 끝을 'node'라고 합니다. 파이프가 링크에 적용되어 두 노드 간에 사용 가능한 대역폭을 제한합니다.

모든 링크와 파이프는 양방향입니다. 예를 들어, 노드 1을 HQ 하위 영역으로, 노드 2를 브랜치 하위 영역으로 구성한 링크가 있는 경우 이는 트래픽이 HQ 하위 영역에서 브랜치 하위 영역으로, 브랜치 하위 영역에서 HQ 하위 영역으로 이동할 수 있음을 의미합니다. 이 링크에 적용되는 파이프는 양방향의 대역폭에 영향을 미칩니다.

각 링크에 적용될 수 있는 파이프를 포함하여 VCS에 구성된 모든 링크 목록을 보려면 Links 페이지(VCS configuration > Bandwidth > Links)로 이동합니다. 이 페이지에서 새 링크를 만들고 기존 링크를 편집할 수 있습니다.

VCS에 구성된 모든 파이프의 목록을 보고 새 파이프를 만들고 기존 파이프를 편집하려면 Pipes(파이프) 페이지(VCS configuration(VCS 컨피그레이션) > Bandwidth(대역폭) > Pipes(파이프))로 이동합니다.

하위 영역, 영역, 링크 및 파이프의 사용 및 구성에 대한 자세한 내용은 VCS 관리자 가이드의 대역폭 제어 섹션을 참조하십시오.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems