목차

소개

uBR7200

uBR10K

uBR905

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco uBR7200, uBR7100, uBR10K 및 uBR905 케이블 액세스 라우터에 대해 자주 묻는 질문과 답변을 제공합니다.

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

uBR7200

Q. Cisco uBR7200 Series에서 지원되는 여러 MC(모뎀 카드) 카드의 차이점은 무엇입니까?

A. 이 표에서는 Cisco uBR7200 Series에서 지원되는 서로 다른 MC 카드를 비교합니다.

케이블 모뎀 카드

"show diag" 명령을 활성화하면 다음으로 시작하는 부품 번호가 수신됩니다.

이 카드 주문가능한가요?

다운스트림 IF가 IF-to-RF upconverter MHz에 신호를 보냅니다.

dBmV +/-2dB의 출력 전원

UBR-MC11(FPGA)

800-02455-0x, 여기서 x = 1, 2 또는 3

아니요

44

32

UBR-MC11C

800-04767-01

예

44

42

UBR-MC12C

800-04881-01

예

44

42

UBR-MC14C

800-04882-01

예

44

42

UBR-MC16B

800-03566-0x, 여기서 x = 3 또는 4

아니요

44

32

UBR-MC16C

800-05266-01

예

44

42

UBR-MC16E

800-05881-0x, 여기서 x = 1, 2, 3 또는 4

예(800-05881-03 제외)

36.125

40

UBR-MC16S

800-005034-0x, 여기서 x = 1, 2 또는 3

예

44

42

UBR-MC28C

800-06297-0x, 여기서 x = 1 또는 2

예(uBR7246 제외)

44

42

UBR-CLK-T1

ubr-7246# show version 명령을 활성화하면 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.T1 컨트롤러가 있는 국가 시계 카드

예

해당 없음

해당 없음

uBR10K

Q. %PA-3-PACKREATE가 왜 다음과 같이 됩니까?부팅 시 Cisco uBR7100 라우터에 Port Adaptor type 585에 대한 드라이버를 생성할 수 없습니까?

A. 부트로더 이미지는 부트로더 이미지를 bootflash에서 작게 유지하기 위해 PA(Port Adaptor)를 지원하지 않습니다.그러나 Cisco IOS 이미지는 PA를 지원하므로 Cisco IOS 이미지가 로드되면 이 오류 메시지는 무관합니다.

uBR905

Q. Cisco uBR905 케이블 액세스 라우터란 무엇입니까?

A. Cisco uBR905 케이블 액세스 라우터는 통합 DOCSIS 1.1 기반 케이블 모뎀과 Cisco IOS 라우터입니다.또한 Cisco uBR905는 4포트 10BaseT 이더넷 허브, 방화벽 및 IPSec(IP Security Protocol) VPN(virtual private network) 기술을 하나의 컴팩트 설계로 통합합니다.Cisco uBR905는 고속 IPSec VPN 성능을 달성하기 위한 전용 하드웨어를 갖추고 있습니다.

Q. Cisco uBR905 케이블 액세스 라우터의 일반적인 애플리케이션은 무엇입니까?

A. 일반적인 애플리케이션 중 하나는 소규모 비즈니스 환경에서 사용하는 것입니다.Cisco uBR905는 소규모 기업에서 인터넷, 보안 및 여러 장치에 대한 지원을 고속 액세스할 수 있도록 지원합니다.완전한 기능을 갖춘 Cisco IOS® Software 및 DOCSIS 호환 케이블 모뎀을 통합할 경우 Cisco uBR905는 소규모 사무실에 LAN 환경에서 여러 IP 장치를 지원할 수 있는 기능을 제공합니다.신뢰할 수 있는 라우터와 고품질 케이블 모뎀의 이점을 한 박스 만에 모두 누릴 수 있습니다.

Q. Cisco uBR905 케이블 액세스 라우터가 "케이블 모뎀"이 아닌 "케이블 액세스 라우터"로 분류된 이유는 무엇입니까?

A. "케이블 모뎀"이라는 용어는 저렴한 소비자 전자 브리징 장치로 구성된 제품 범주를 정의하게 되었습니다.Cisco uBR905는 케이블 액세스 라우터로 정의되므로 uBR905는 케이블 모뎀이 아닌 별도의 제품 범주에 속합니다.Cisco uBR905는 다른 비즈니스 사용자 세그먼트를 제공합니다.비즈니스 사용자는 케이블 모뎀에서 제공하는 고속 연결을 중요하게 생각할 뿐만 아니라 통합 라우터에서 제공하는 향상된 보안, 관리 용이성 및 QoS(Quality of Service)를 필요로 합니다.

Q. Cisco uBR924 케이블 액세스 라우터와 Cisco uBR905 케이블 액세스 라우터의 차이점은 무엇입니까?

A. Cisco uBR905는 혁신적인 설계가 아니라 혁신적입니다.이 라우터는 수상 경력에 빛나는 Cisco uBR924 케이블 액세스 라우터와 매우 유사하며, 동일한 기술을 사용합니다.Cisco uBR924는 VoIP(Voice over IP)를 지원하는 최초의 DOCSIS 호환 케이블 액세스 라우터입니다. 그러나 크게 두 가지 차이점이 있습니다.Cisco uBR905는 데이터 전용 제품이며 Cisco uBR924의 음성 포트가 없습니다. 또한 Cisco uBR905에는 IPSec VPN 성능을 최적화하기 위한 하드웨어 가속화가 포함되어 있습니다.

Q. Cisco CVA120 Series와 Cisco uBR900 Series의 주요 차이점은 무엇입니까?

A. Cisco CVA120 Series는 데이터용 이더넷 포트 1개와 USB 포트 1개와 텔레포니 포트 2개를 제공합니다.데이터 기능은 IP 라우팅 및 Cisco Easy IP로 제한되며, Cisco CVA120은 주로 유연한 VoIP(Cable Voice over IP) 플랫폼으로 포지셔닝됩니다.반면, Cisco uBR900 Series 제품은 일부 모델에서 Cisco IOS Firewall 및 IPSec 하드웨어 가속화와 같은 다양한 Cisco IOS Software 기능을 지원합니다.Cisco uBR905 및 uBR924는 4포트 이더넷 허브를, uBR914는 직렬 인터페이스를 지원합니다.

Q. 첫 번째 고객 배송(FCS)에서 Cisco uBR905 케이블 액세스 라우터에 사용할 수 있는 소프트웨어 기능 세트는 무엇입니까?

A. Cisco uBR905 케이블 액세스 라우터는 다음 기본 이미지와 함께 제공됩니다.

- Value Telecommuter—56비트(DES) IPSec 포함

또한 이러한 소프트웨어 업그레이드 옵션은 추가 비용으로 사용할 수 있습니다.

- 성능 재택 근무자 - 3DES IPSec 포함

- 소규모 사무실 가치—방화벽, 56비트 IPSec 포함

- 소규모 사무실 성능 - 방화벽, 3DES IPSec 포함

Q. Cisco uBR905 케이블 액세스 라우터 앞면에 있는 DS, 미국 및 DSNR LED는 무엇이며 이러한 LED에서 제공하는 정보는 무엇입니까?

A. 이러한 LED는 Cisco uBR905의 RF(Radio Frequency) 상태를 한 눈에 파악할 수 있게 해줍니다. 이러한 LED를 통해 케이블 사업자가 설치 및 문제를 훨씬 쉽게 해결할 수 있습니다.이러한 LED는 많은 경쟁업체의 케이블 CPE(Customer Premise Equipment) 장치에서 찾을 수 없습니다.

이 표에서는 다양한 LED에 대한 설명 및 기능을 제공합니다.

LED

설명

함수

확인

시스템 상태

켜짐 = 시스템 OK 꺼짐 = 전원 없음

종합유선법

케이블 활동

깜박임 = 케이블 활동 꺼짐 = 활동 없음

CATV 링크

케이블 링크

켜짐 = 링크 업 링크 = 서비스 제공자에 대한 링크 설정 해제 = 링크 다운

1,2,3 또는 4

이더넷 1,2,3 또는 4

켜짐 = 링크 업 깜박임 = 활동 꺼짐 = 링크 다운

메시지

메시지

서비스 공급자가 사용 정의

DS

다운스트림 LED

켜짐 = 다운스트림 채널에 잠김(헤드엔드에서 PC로) 꺼짐 = 다운스트림 채널에 잠기지 않음

미국

업스트림 LED

켜짐 = 업스트림(PC에서 헤드엔드로) 통신 꺼짐 = 보조 범위가 완료되지 않음

DSNR

다운스트림 신호 대 잡음 비율 LED

켜짐 = 양호한 다운스트림 신호 꺼짐 = 낮은 다운스트림 신호 수신

Q. Cisco uBR905 케이블 액세스 라우터는 CableLabs 인증을 받았습니까?

A. 예, Cisco uBR905 케이블 액세스 라우터가 CableLabs 인증을 받았습니다.

Q. Cisco uBR905 케이블 액세스 라우터의 EuroDOCSIS 버전이 있습니까?

A. Cisco uBR905는 uBR905와 동일한 디자인의 EuroDOCSIS 구성 요소를 수용하도록 설계되었으므로 많은 노력 없이 유럽 버전을 생성할 수 있습니다.그러나 EuroDOCSIS 시장은 아직 개발 중이며 비즈니스 클래스 서비스는 운영자에게 최우선 순위가 아닙니다.현재 이 제품에 대한 수요가 없습니다.

Q. uBR905에 대한 자세한 FAQ 문서는 어디에서 찾을 수 있습니까?

A. uBR905에 대한 자세한 FAQ는 Q & A Cisco uBR905 Cable Access Router를 참조하십시오.

관련 정보

- Technical Support - Cisco Systems