목차

소개

Linksys VOIP 라우터를 사용하여 일부 웹 사이트에 액세스하려면 어떻게 해야 합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco Small Business 제품의 설정, 문제 해결 및 유지 보수를 지원하기 위한 시리즈 중 하나입니다.

Q. Cisco Small Business VoIP 라우터를 사용하여 일부 웹 사이트에 액세스하려면 어떻게 해야 합니까?

A.

특정 웹 사이트에 액세스할 수 없는 이유는 세 가지 주요 요인 때문입니다.

1. 웹 브라우저의 보안이 너무 높게 설정되었습니다.

2. 라우터에 MTU가 제대로 설정되지 않았습니다.

3. 보안 웹 사이트

Internet Explorer의 보안 설정 감소

1단계:

Internet Explorer를 두 번 클릭하고 도구를 클릭합니다.

2단계:

인터넷 옵션을 선택하고 보안 > 사용자 지정 수준을 클릭합니다. 3단계와 유사한 창이 나타납니다.

3단계:

재설정 대상 드롭다운 메뉴에서 중간 낮음을 선택하고 확인을 클릭합니다.

참고: 그래도 작동하지 않으면 ADSL 게이트웨이에서 MTU를 활성화합니다. 자세한 내용은 다음 섹션의 단계를 완료합니다.

VoIP 라우터에서 MTU 활성화

1단계:

웹 사이트에 적합한 MTU 크기를 확인합니다.

2단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지에 액세스합니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

3단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지가 나타나면 MTU를 찾아 수동으로 설정합니다. Size(크기) 필드에 1단계에서 얻은 MTU 값을 입력합니다.

참고: 다음은 DSL 및 케이블 연결에 권장되는 MTU 크기입니다.

케이블 연결: 1500

PPPoE DSL 연결: 1492

4단계:

를 클릭합니다.

참고: 그래도 작동하지 않으면 다음 섹션의 단계를 완료하여 라우터에서 포트를 엽니다.

보안 사이트의 열린 포트

1단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지에 액세스합니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

2단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지가 나타나면 Applications & Gaming > Port Triggering을 클릭합니다.

3단계:

Application(애플리케이션)에서 "https"를 입력하고 Triggered Range(트리거된 범위) 및 Forwarded Range(전달된 범위) 필드에 "443"을 입력합니다(https에서 사용되는 포트).

4단계:

를 클릭합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems