목차

소개

Linksys VOIP 라우터를 사용하여 온라인 서버에 액세스하려면 어떻게 해야 합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco Small Business 제품의 설정, 문제 해결 및 유지 관리를 지원하는 시리즈 중 하나입니다.

Q. Linksys VOIP 라우터를 사용하여 온라인 서버에 액세스하려면 어떻게 해야 합니까?

A.

참고:라우터에는 즉시 사용 가능한 방화벽이 내장되어 있습니다.내장형 방화벽은 네트워크 외부에서 네트워크에 액세스하는 것을 차단합니다.라우터를 사용하여 온라인 서버에 액세스할 수 없는 경우 다음 중 하나가 원인일 수 있습니다.

- ISP(Internet Service Provider)는 FTP, HTTP, SMTP 및 POP3에 사용되는 것과 같이 널리 사용되고 잘 알려진 서버 포트를 차단하고 있습니다.

- Linksys VOIP 라우터에서 서버 포트가 열려 있지 않습니다.

- MTU가 라우터에 제대로 설정되지 않았습니다.

대부분의 ISP는 일반적으로 사용되는 포트를 차단합니다.ISP에서 서버가 사용 중인 포트를 차단하고 있는지 확인하려면 컴퓨터를 모뎀에 임시로 연결하고 서버에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.

라우터가 없어도 인터넷에서 서버에 액세스할 수 없는 경우, ISP에서 해당 포트의 수신 트래픽을 차단할 가능성이 높습니다.자세한 내용은 ISP에 문의하십시오.

Linksys VOIP 라우터를 사용하지 않고 온라인 서버에 액세스할 수 있는 경우 라우터에서 포트 전달을 수행하여 포트가 열려 있는지 확인합니다.지침을 보려면 여기를 클릭하십시오.

참고:서버가 사용 중인 포트를 알고 있어야 합니다.서버가 어떤 포트를 사용하고 있는지 모르는 경우 사용 설명서를 참조하거나 개발자에게 문의하십시오.

일반적으로 사용되는 포트:

웹 서버:80

FTP 서버:20 및 21

POP3:110

SMTP:25

참고:라우터에서 포트를 연 후에도 온라인 서버에 액세스할 수 없는 경우 MTU를 활성화합니다.자세한 내용은 아래 단계를 따르십시오.

VOIP 라우터에서 MTU 활성화

라우터에서 포트가 제대로 열려 있고 온라인 서버에 액세스할 수 없는 경우 라우터의 MTU 설정을 변경합니다.

1단계:

웹 사이트에 적합한 MTU 크기를 확인합니다.

2단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지에 액세스합니다.자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

3단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지가 나타나면 MTU를 찾아 수동으로 설정합니다.그런 다음 Size 필드에 1단계에서 얻은 MTU 값을 입력합니다.

참고:DSL 및 케이블 연결에 권장되는 MTU 크기는 다음과 같습니다.

케이블 연결:1500

PPPoE DSL 연결:1492

4단계:

를 클릭합니다.

참고:그래도 작동하지 않으면 라우터의 펌웨어를 업그레이드해야 합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems