목차

소개

Linksys VOIP 라우터를 사용하여 전화를 거는 동안 끊김 회선이 발생하는 경우 어떻게 해야 합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco Small Business 제품의 설정, 문제 해결 및 유지 보수를 지원하기 위한 시리즈 중 하나입니다.

Q. Cisco Small Business VoIP 라우터를 사용하여 전화를 걸면서 고르지 않은 회선을 받으면 어떻게 해야 합니까?

A.

QoS(Quality of Service)는 우선 순위가 높은 네트워크 트래픽 유형에 대한 더 나은 서비스를 보장하며, 여기에는 인터넷 전화 통화 또는 화상 회의와 같은 까다로운 실시간 애플리케이션이 포함될 수 있습니다. WRTP54G를 사용하여 전화를 거는 동안 끊김 회선이 발생하는 경우 라우터에서 QoS를 활성화하고 포트 256 및 512를 활성화해야 합니다. 라우터에서 VoIP 포트를 활성화하려면 다음 단계를 완료하십시오.

Cisco Small Business VoIP 라우터에서 포트 256 및 512를 활성화합니다.

1단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지에 액세스합니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

2단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지가 나타나면 Applications&Gaming > QoS를 클릭합니다.

3단계:

애플리케이션 기반 QoS를 찾고 Enable을 선택합니다.

4단계:

Specific Port# 필드를 찾아 한 필드에 "256"을 입력하고 다른 필드에 "512"를 입력한 다음 우선 순위 대기열에 따라 High, Medium 또는 Low를 선택합니다.

5단계:

를 클릭합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems