목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

음성 브라우저 추적 수준 설정

응용 프로그램 서버 추적 수준 설정

VRUTrace 로그 가져오기

VRU PIM 추적 수준 설정

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco CVP(Customer Voice Portal) 또는 ISN(Internet Service Node) 제품에 대해 권장되는 추적 레벨을 제공하여 Cisco CVP 또는 ISN, Cisco ICM(Intelligent Contact Management) 또는 Cisco IOS와 관련된 문제가 있는지 여부를 확인합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ICM 기능

- Cisco CVP 기능

- 네트워킹 배경

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco ICM 버전 4.6.2 이상

- Cisco ISN 2.1 또는 CVP 3.0 및 3.1

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

음성 브라우저 추적 수준 설정

CVP 또는 ISN이 설치된 PG(주변 장치 게이트웨이)에서 추적을 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. CVP의 경우 Start(시작) > Programs(프로그램) > Cisco Customer Voice Portal(Cisco 고객 음성 포털) > Voice Browser(음성 브라우저) > VB Admin(VB 관리)을 선택합니다.

ISN의 경우 시작 > 프로그램 > Cisco Internet Service Node > Voice Browser > VB Admin을 선택합니다.

2. setcalltrace on 명령을 실행합니다.

비활성화하려면 off를 사용합니다.

3. setinterfacetrace on 명령을 실행합니다.

비활성화하려면 off를 사용합니다.

4. seth323 trace on 명령을 실행합니다.

비활성화하려면 off를 사용합니다.

5. 음성 브라우저의 로그 파일을 늘립니다.

참고: 추적 설정에 대한 자세한 내용은 추적 설정을 참조하십시오.

다음과 같은 것이 좋습니다.

- EMSAllLogFileMax = 500MB

- EMSAllLogFileCount = 1000

- EMSLogFileMax = 10MB

- EMSDisplayToScreen = 0

6. 로그 파일을 가져옵니다.

1. 관련 디렉토리에 대한 명령 프롬프트 창을 열어 특정 시간에 대한 음성 브라우저 로그를 캡처합니다.

- CVP의 디렉토리:

C:\Cisco\CVP\VoiceBrowser\logFiles>dumplog vb /bt “time” /

et “time” /of pimtest.txt

- ISN의 디렉토리:

C:\Cisco\ISN\VoiceBrowser\logFiles>dumplog vb /bt “time” /

et “time” /of pimtest.txt

예:

dumplog vb /bt 14:00 /et 15:00 /of vb1_1400_1500.txt

2. dumplog 유틸리티를 사용하여 ISN/CVP 음성 브라우저 로그 파일을 수집합니다.

테스트를 완료한 후 적절한 음성 브라우저 로그를 가져와서 Cisco 기술 지원부에 로그를 제공합니다.

응용 프로그램 서버 추적 수준 설정

애플리케이션 서버가 설치된 PG에서 추적을 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. CVP의 경우 시작 > 프로그램 > Cisco Customer Voice Portal > 애플리케이션 서버 > 애플리케이션 관리자를 선택합니다.

ISN의 경우 시작 > 프로그램 > Cisco Internet Service Node > Application Server > Application Administrator를 선택합니다.

2. Microsoft Windows 2000 관리자로 로그인합니다.

3. 기본 페이지에서 엔진을 선택합니다.

4. Log Configuration(로그 컨피그레이션)을 선택합니다.

5. Interface tracing 섹션에서 Call and Basic 확인란을 선택합니다.

6. 하드 드라이브의 여유 공간을 확인한 후 로그 파일 수를 적절한 수로 늘립니다.(제안:각각 10MB의 100개 파일(총 500MB)

7. 페이지를 아래로 스크롤합니다.

8. 새 추적 매개 변수를 적용하려면 페이지 하단의 Update(업데이트) 버튼을 선택합니다.

큰 로그 파일을 캡처해야 하는 경우 로그 파일의 크기를 수정해야 합니다.Log Configuration(로그 컨피그레이션) 아래의 Log File Size(로그 파일 크기) 필드의 값을 늘립니다.이는 Application Server에 대한 동일한 링크에 있습니다.

테스트를 완료한 후 적절한 음성 브라우저 로그를 찾아 Cisco 기술 지원 팀에 로그를 제공합니다.

VRUTrace 로그 가져오기

VRU 추적 로그 파일을 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 vrutrace 유틸리티를 사용하는 방법을 참조하십시오.

VRU PIM 추적 수준 설정

CVP 또는 ISN이 설치된 PG에서 promon 유틸리티를 사용하여 다음 추적 레벨을 설정합니다.

참고: 명령은 대소문자를 구분합니다.

1. procmon>>>trace *.* /off(끄기)

2. procmon>>>ltrace(설정이 꺼져 있는지 확인하기 위해)

3. procmon>>>trace cti* /on

4. procmon>>>trace opc* /on

5. procmon>>>trace *ecc* /on

6. procmon>>>trace *session* /off

7. procmon>>>trace *heartbeat* /off

8. procmon>>>ltrace /trace

9. procmon>>>quit

10. dumplog 유틸리티를 사용하여 PIM 로그 파일을 수집합니다.

예:

C:\icm\"customername"\"pg#letter"\logfiles

dumplog pim1 /bt "time" /et "time" /of pimtest.txt

테스트를 완료한 후 적절한 VRUrace, VRU PIM, Application Server 및 Voice Browser(s) 로그를 가져오고, 사고 시간이 로그에 포함되는지 확인하고 로그를 Cisco 기술 지원 팀에 제공합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems