목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

VoIP를 위한 Microsoft NetMeeting 구성

네트워크 다이어그램

단계별 지침

게이트웨이 구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

Microsoft NetMeeting을 사용하여 통화 시작

관련 정보

소개

Microsoft NetMeeting은 인터넷 또는 인트라넷을 통해 단일 PC에서 다중 사용자 상호 작용 및 협업을 가능하게 하는 Windows 기반 애플리케이션입니다. 다른 클라이언트 또는 게이트웨이의 대상 IP 주소에 연결할 수 있는 경우 클라이언트나 게이트웨이가 서로 직접 연결할 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco AS5300 with T1 PRI Controller Card

- Cisco IOS® Software 릴리스 12.1 이상(IP Plus 포함)

- Microsoft NetMeeting 버전 3.01

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

VoIP를 위한 Microsoft NetMeeting 구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

단계별 지침

VoIP 게이트웨이와 작동하도록 Microsoft NetMeeting을 구성하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. Microsoft NetMeeting을 열고 도구 > 옵션을 선택합니다.

2. 일반 탭을 클릭하고 이름, 성 및 이메일 주소를 입력합니다.

3. 오디오 탭에서 고급을 클릭합니다.

4. Manually configure compression settings(압축 설정 수동 구성)를 선택하고 Preferred codec for audio compression(오디오 압축을 위한 기본 설정) 드롭다운 목록에서 CCITT u-Law, 8.000kHz, 8 Bit, Mono를 선택합니다. 두 대화 상자에서 OK(확인)를 클릭합니다.

5. NetMeeting 도구 메뉴에서 옵션 > 일반 > 고급 통화를 선택합니다.

6. Gateway settings(게이트웨이 설정) 영역에서 Use a gateway to call telephones and videoconferencing systems(게이트웨이를 사용하여 전화 및 화상 회의 시스템에 전화를 건 후 게이트웨이 필드에 172.16.13.48을 입력합니다.

게이트웨이 구성

Microsoft NetMeeting을 지원하도록 VoIP를 구성하려면 다음 정보가 포함된 VoIP 피어를 생성합니다.

- Session Target(세션 대상) - NetMeeting을 실행 중인 PC의 IP 주소 또는 DNS(Domain Name System) 이름

- CODEC—g711ulaw, g711alaw 또는 g723r63

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

- show run - 게이트웨이의 소스 IP 주소를 확인하려면 이 명령을 실행합니다.

AS5300(산호세)

zshaikh# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname zshaikh

enable password cisco

!

username 3006 password 0 1234

isdn switch-type primary-ni

interface Ethernet0

ip address 172.16.13.48 255.255.255.224

no ip route-cache

no ip mroute-cache

!

interface Serial0:23

no ip address

isdn switch-type primary-ni

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

clock source internal

!

voice service voip

!--- Enters voice service configuration mode and specifies a voice encapsulation !--- type as VoIP encapsulation. Voice service configuration mode is used for !--- packet Telephony service commands that affect the gateway globally.

h323

!--- Used to enable the H.323 voice service configuration commands.

h245 caps mode restricted

!--- The h245 caps mode restricted prevents Dual Tone Multifrequency (DTMF) !--- Named Telephone Events (NTEs) as well as T.38 capability indication in the !--- H.245 Terminal Capability Set packet. When these options are present, it !--- can prevent the H.245 negotiation from completing with some devices, !--- specifically with NetMeeting. Without the h245 caps mode restricted !--- command, calls in either direction will fail.

h245 tunnel disable

!--- By default, H.245 tunneling is enabled. This H.323 feature allows any H.245 !--- message to use the existing H.225 TCP session instead of bringing up a !--- second TCP session for H.245. Issue the h245 tunnel disable command to !--- disable this feature.

dial-peer voice 1 voip

!--- Configure Microsoft NetMeeting for Voice over IP.

destination-pattern 1000

codec g711ulaw

!--- CODEC: g711ulaw, g711alaw, or g723r63

session target ipv4:172.16.13.49

!--- Session Target: IP address or DNS name of the PC that is running NetMeeting

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern .T

direct-inward-dial

port 0:D

문제 해결

문제 해결 정보는 NetMeeting 또는 유사한 타사 H.323 디바이스에서 발생한 ISDN 통화 실패 문제 해결을 참조하십시오.

참고: 라우터에서 Cisco IOS Software Release 12.2(11)T를 실행 중이고 H.323 버전 4가 실행 중인 경우 NetMeeting에 문제가 발생할 수 있습니다. Cisco 버그 ID CSCdw49975(등록된 고객만 해당)를 참조하십시오.

Microsoft NetMeeting을 사용하여 통화 시작

Microsoft NetMeeting으로 통화를 시작하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. Microsoft NetMeeting 애플리케이션에서 통화 아이콘(전화)을 클릭하여 NetMeeting 통화 대화 상자를 엽니다.

2. NetMeeting 통화 대화 상자에서 통화 > H.323 게이트웨이를 선택합니다.

3. Place A Call(통화 발신) 대화 상자에서 To(수신) 필드에 전화 번호를 입력하고 Call(통화)을 클릭하여 Microsoft NetMeeting에서 Cisco AS5300 Series 라우터에 대한 통화를 시작합니다.

관련 정보

- Cisco IOS 플랫폼에서 다이얼 피어 및 통화 레그 이해

- Cisco IOS 플랫폼에서 인바운드 및 아웃바운드 다이얼 피어 이해

- IOS Voice Digital(T1/E1) 인터페이스에서 DID(Direct-Inward-Dial) 이해

- Cisco AS5xxx 게이트웨이의 모뎀 및 음성 통화 구분

- 음성 기술 지원

- 음성 및 통합 커뮤니케이션 제품 지원

- Cisco IP 텔레포니 문제 해결

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems