목차

소개

최신 소프트웨어를 어디서 다운로드할 수 있습니까?

기지국을 어떻게 관리합니까?

잊어버린 비밀번호를 복구하거나 기지국의 공장 기본값을 회수하려면 어떻게 해야 합니까?

외부 IP 주소에서 기지국을 찾아보거나 텔넷할 수 없는 이유는 무엇입니까?

기지국이 브라우저를 통해 설정된 변경 사항을 수락하지 않는 이유는 무엇입니까?

기지국의 외부 또는 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) IP 주소를 찾으려면 어떻게 해야 합니까?

중간 상태 LED가 항상 주황색으로 깜박이는 이유는 무엇입니까?

기지국에 몇 개의 클라이언트를 연결할 수 있습니까?

기지국의 이더넷 포트가 10/100Mbps입니까?

RF(Radio Frequency) 연결 테이블은 어디에서 찾을 수 있습니까?

MAC 주소 또는 연결 필터를 설정할 수 있습니까?

다이얼할 때 기지국 모뎀이 울리지 않는 이유는 무엇입니까?

기지국 모뎀이 V.90 표준을 지원합니까?

기지국의 내부 IP 주소(192.168.200.1) 및/또는 DHCP 주소 풀(192.168.200.2-101)을 변경할 수 있습니까?

기지국에서 DHCP 임대가 얼마나 됩니까?

BSCU를 사용하는 기지국 및 클라이언트의 인증 유형은 무엇입니까?

기지국과 BSCU 클라이언트는 40비트 WEP 암호화를 지원합니까?

기지국 사이를 돌아다닐 수 있나요?

기지국이 작업 그룹 브리지와 연결될 수 있습니까?

무선 및 유선 클라이언트에서 고정 IP 주소를 사용할 수 있습니까?

일부 클라이언트 및 기지국에 설정된 WEP 키를 잊어버렸습니다.모든 작동 중인 WEP 키를 덮어쓰지 않고 새 클라이언트에 동일한 WEP 키를 사용할 수 있습니까?

BSCU에서 ASCII 또는 16진수 WEP 키를 각각 13자 및 26자 미만으로 입력하면 어떻게 됩니까?

BSCU에서 기지국의 설정을 변경하면 예를 들어 SSID가 클라이언트 연결을 해제합니까?

기지국의 일반적인 범위는 얼마입니까?

관련 정보

소개

이 문서에서는 기지국 모델, BSE342 및 BSM342에 대한 FAQ에 대한 답변을 제공합니다.

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

Q. 최신 소프트웨어는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?

A. Firmware Version 8.81은 Aironet 340 Base Station 제품에 대해 릴리스된 최신 버전의 소프트웨어입니다.두 기지국 모델(AIR-BSM342 및 AIR-BSE342)이 단종되었습니다.자세한 내용은 다음 단종 공지 사항을 참조하십시오.

- 제품 게시판 번호 1422 - Cisco Aironet 제품 단종 공지

- 제품 게시판 번호 1570 - 플라스틱 케이스가 포함된 350 Series AP의 EOL 발표

Q. 기지국을 관리하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 기지국에 콘솔 커넥터가 없습니다.다음 옵션 중 하나를 사용하여 기지국을 구성합니다.

- 무선 클라이언트에 BSCU(Base Station Client Utility) 및 BSCS(Base Station Connection Status)가 설치되어 있는 경우 BSCU를 시작하고 기지국을 구성합니다.

- 웹 브라우저에 http://192.168.200.1을 입력합니다.기지국이 이미 이 IP 주소로 구성되어 있습니다.브라우저에 이 정보를 입력하면 기지국과의 연결이 설정됩니다.

- IP 주소 192.168.200.1에 대한 텔넷.

Q. 잊어버린 비밀번호를 복구하거나 기지국의 공장 기본값을 회수하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 비밀번호 설정이 없으므로 기본 스테이션을 공장 기본값으로 재설정해야 합니다.장치를 기본 상태로 재설정하려면 핀홀으로 이동하여 재설정 버튼을 2초 동안 누릅니다.

Q. 외부 IP 주소에서 기지국을 찾아보거나 텔넷할 수 없는 이유는 무엇입니까?

A. 기지국은 보안상의 이유로 텔넷 또는 브라우저 연결을 차단하도록 설계되었습니다.IP 주소에 연결할 수는 없지만 ping 명령을 사용하여 기지국이 네트워크에 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.Base Station의 내부 IP 주소(192.168.200.1)로 웹 탐색 또는 텔넷을 수행할 수 있습니다.

Q. 기지국이 브라우저를 통해 설정된 변경 사항을 수락하지 않는 이유는 무엇입니까?

A. http://192.168.200.1를 사용하여 구성할 때 각 매개 변수를 설정한 후 Enter를 눌러야 합니다.

Q. 기지국의 외부 또는 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) IP 주소를 찾으려면 어떻게 해야 합니까?

A. 웹 인터페이스를 사용하여 Base Station 홈 페이지 하단이나 Log and Alarm History 메뉴 내에서 외부 또는 DHCP IP 주소를 찾을 수 있습니다.

Q. 중간 상태 LED가 항상 주황색으로 깜박이는 이유는 무엇입니까?

A. 기본 스테이션은 기본 SSID(Service Set Identifier) 및/또는 암호화 설정과 함께 작동합니다.SSID 및/또는 암호화 설정을 변경하면 상태 LED가 깜박이거나 녹색으로 바뀝니다.

Q. 기지국에 연결할 수 있는 클라이언트는 몇 개입니까?

A.253은 기지국에 연결할 수 있는 최대 클라이언트 수입니다.기지국의 DHCP 서버에서 100개의 IP 주소를 임대할 수 있습니다.추가 클라이언트는 192.168.200.102~254 사이의 고정 IP 주소를 사용해야 합니다.

Q. 기지국의 이더넷 포트는 10/100Mbps입니까?

A. 기지국의 이더넷 포트는 10Mbps입니다.

Q. RF(Radio Frequency) 연결 테이블은 어디에서 찾을 수 있습니까?

A. 기지국 연결 테이블은 유지되지 않습니다.그러나 Base Station 홈 페이지 또는 BSCU의 메뉴에서 Log and Alarm History(로그 및 경보 기록) 메뉴를 확인하여 연결을 확인할 수 있습니다.

Q. MAC 주소 또는 연결 필터를 설정할 수 있습니까?

A. 아니요. 기지국에서 필터링을 사용할 수 없습니다.

Q. 전화를 걸 때 기지국 모뎀이 울리지 않는 이유는 무엇입니까?

A. 기지국에 모뎀 스피커가 없습니다.기지국 연결 상태에 액세스하거나 기지국의 로그 및 경보 기록에 액세스하여 클라이언트 유틸리티에서 전화 걸기 상태 및 결과를 확인할 수 있습니다.이러한 항목은 기지국 연결 방법에 따라 링크나 메뉴에서 액세스할 수 있습니다.

Q. 기지국 모뎀은 V.90 표준을 지원합니까?

A. 네.

Q. 기지국의 내부 IP 주소(192.168.200.1) 및/또는 DHCP 주소 풀(192.168.200.2-101)을 변경할 수 있습니까?

A. 아니요.

Q. 기지국에서 DHCP를 임대하는 기간은 얼마나 됩니까?

A. 하루

Q. BSCU를 사용하는 기지국 및 클라이언트의 인증 유형은 무엇입니까?

A. 열기 인증으로 하드코딩되어 있으므로 변경할 수 없습니다.

Q. 기지국과 BSCU 클라이언트는 40비트 WEP 암호화를 지원합니까?

A. 아니오. 128비트 WEP 암호화만 지원하거나 암호화 없음을 지원합니다.

Q. 기지국 간에 로밍할 수 있습니까?

A. 네.작업 그룹 브리지 및 기지국 스테이션 모두 서로 연결할 수 있습니다.

Q. 기지국이 작업 그룹 브리지와 연결될 수 있습니까?

A. 네.작업 그룹 브리지 및 기지국 스테이션 모두 서로 연결할 수 있습니다.

Q. 무선 및 유선 클라이언트에서 고정 IP 주소를 사용할 수 있습니까?

A. 네.192.168.200.102~192.168.200.254 범위의 고정 IP 주소를 사용할 수 있습니다.

Q. 일부 클라이언트 및 기지국에 설정된 WEP 키를 잊어버렸습니다.모든 작동 중인 WEP 키를 덮어쓰지 않고 새 클라이언트에 동일한 WEP 키를 사용할 수 있습니까?

A. 네.WEP 사용 클라이언트에서 BSCU를 사용하여 암호를 해독하지 않고 WEP 키를 복제할 수 있습니다.WEP 키를 복제하려면

1. 원하는 WEP 키가 있는 클라이언트 메뉴에서 옵션 > 추가 컴퓨터 설치 > 플로피 드라이브에 저장을 선택합니다.

2. 구성 파일을 플로피 디스크에 저장합니다.

3. 새 클라이언트의 BSCU 메뉴에서 Clients > Edit Client Properties > Load from Floppy Drive를 선택합니다.

4. 플로피 디스크에서 구성 파일을 선택합니다.

Q. BSCU에서 ASCII 또는 16진수 WEP 키를 각각 13자 및 26자 미만으로 입력하면 어떻게 됩니까?

A. WEP 키에는 40비트 및 128비트 WEP 키에 대해 13 및 26자를 유지할 수 있는 기본 Null 문자(00개의 16진수) 기능이 있습니다.

Q. BSCU에서 기지국의 설정을 변경하면 예를 들어 SSID가 클라이언트 연결을 해제합니까?

A. 아니요. BSCU는 그에 따라 클라이언트의 설정을 변경합니다.그러나 다른 클라이언트는 변경된 매개변수에 따라 연결이 해제될 수 있습니다.

Q. 기지국의 일반적인 범위는 무엇입니까?

기지국 범위

실내 범위(일반 가정 환경)

실외 범위

11 Mbps(30m)에서 100'

11Mbps(90m)에서 300'

300'(1Mbps)(90m)

1Mbps(300m)에서 1000'

Base Station 제품 번호

제품 번호

설명

AIR-BSE342

340 Series 11Mbps 802.11b DSSS Base Station(128비트 WEP, 1개의 캡처된 안테나 및 모뎀이 없음)

AIR-BSM342

340 Series 11Mbps 802.11b DSSS Base Station - 128비트 WEP, 1개 캡처 안테나 및 모뎀

관련 정보

- Cisco Aironet 340 및 350 Series Wireless LAN Support 페이지

- 무선 LAN 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems