Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Configureren

FRF.8 PVC-beheerprocedures

Voorbeeld met een Catalyst 8540 MSR als IWF-Switch

Voorbeeld met een Cisco 7200 router als IWF

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

In de FRF.8 implementatieovereenkomst definieert het Broadband Forum (voorheen het Frame Relay Forum) communicatie tussen een Frame Relay-eindpunt en een ATM-eindpunt door een router of switch die de twee Layer 2-protocollen onderling werkt of verbindt. Dit document beschrijft permanente Virtual Circuit (PVC)-beheerprocedures via een FRF.8-verbinding (IWF) en biedt een voorbeeldconfiguratie met behulp van een router en een switch.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

FRF.8 PVC-beheerprocedures

In punt 5.2 van FRF.8 worden ATM- en Frame Relay PVC-beheerprocedures beschreven. Aan de ATM-kant maken deze procedures gebruik van F5-cellen, -beheer en -onderhoud (OAM) en ILMI-variabelen (Interim Local Management Interface) Management Information Base (MIB). De ATM-statusinformatie wordt vervolgens in kaart gebracht aan de corresponderende Frame Relay-statusindicatoren door het interworking-apparaat.

Frame Relay maakt gebruik van het LMI-protocol (Local Management Interface) om statusinformatie door te geven. De standaard 2-byte Frame Relay-header bevat geen velden die de status van een virtueel circuit (VC) op het eindpunt aangeven. Het LMI-protocol breidt Frame Relay dus uit met een mechanisme dat het eindpunt waarschuwt wanneer een permanente virtuele schakeling (PVC) is toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Het voorziet ook in een stemmechanisme dat de koppeling controleert, blijft operationeel. Het stuurt LMI-frames via een datalink Connection identifier (DLCI) die verschilt van de DLCI die voor gegevensverkeer wordt gebruikt.

Het berichttype in het LMI-kader is acht bits en bestaat uit statusenquêtes en statusberichten. Om de paar seconden, stuurt het Frame Relay-eindpunt (gebruiker) een bericht van het Statusonderzoek naar het netwerk; dit bericht verifieert de link integriteit. Het netwerk reageert met een statusbericht met de gevraagde informatie. Na een gedefinieerd aantal statusonderzoeken vraagt het Frame Relay-eindpunt om een zogenaamde volledige statusrespons. Het netwerk reageert met een statusbericht dat een informatie-element (IE) bevat voor elk PVC dat op die link is ingesteld.

De PVC status IE is vijf bytes. Naast de DLCI van het gerapporteerde PVC bevat de IE twee belangrijke statusbits:

- Nieuw bit - Stel in door het netwerk wanneer een PVC op een switch wordt toegevoegd. Het netwerk blijft het nieuwe bit op één in het volledige statusbericht instellen totdat het een statusonderzoeksbericht van het Frame Relay-eindpunt (gebruiker) ontvangt dat een ontvangstsequentienummer gelijk aan het huidige verzendsequentienummer van het netwerk bevat.

- Actief bit - Stel in wanneer het netwerk wordt bevonden dat een volledig pad naar een bestemming bestaat en dat het PVC volledig is opgebouwd end-to-end.

Eén voorbehoud met het Frame Relay-statusmechanisme is dat het geen real-time proces is en moet wachten tot de geplande statusberichten worden verzonden. In sommige gevallen kunnen zich tijdproblemen voordoen als, nadat het PVC in het netwerk beschikbaar is, de twee Frame Relay-eindpunten een volledig statusbericht ontvangen waarbij het actieve bit op een ander tijdstip is ingesteld. Een eindpunt zal gegevensframes over het PVC verzenden voordat het andere eindpunt (de bestemming) een actief statusbericht heeft ontvangen.

Het LMI-protocol overtreft deze zwakte met het asynchrone statusrapport type IE. Een asynchroon bericht bestaat uit status- en statusonderzoeksberichten die onmiddellijk na een verandering in PVC status worden verstuurd en zonder te wachten tot de berichttimers verlopen. De procedures voor het asynchrone statusbericht worden niet ondersteund op Cisco-routers die de interactie uitvoeren.

Gebaseerd op de statusbits wordt een PVC toegewezen aan een van de vier statuswaarden aan de Frame Relay-zijde. De switch of Cisco-router die de IWF uitvoert, gebruikt een reeks criteria om te bepalen welke status aan de VC wordt toegewezen.

Status

Indicaties en aanpassingscriteria

Toegevoegd

Frame Relay-netwerk stelt het nieuwe bit in een volledig statusrapport in op de IWF.

Verwijderd

IWF rapporteert deze status aan het Frame Relay-netwerk in een volledig statusrapport.

Inactief

IWF gebruikt de volgende criteria om de inactieve status te bepalen:

- Een waarschuwingssignaal (AIS) of defect-indicator (RDI) OAM F5-cel geeft expliciet aan dat het ATM PVC ergens langs het end-to-end pad is neergezet.

- De ILMI MIB rapporteert localDown of end2EndDown in de variabele atmfVcOperStatus.

IWF stuurt een volledig Status rapport met het actieve bit dat op nul is ingesteld.

Actief

IWF gebruikt de volgende criteria om de actieve status te bepalen:

- Er is geen AIS OAM-cel en geen RDI OAM-cel van het ATM-netwerk voor een tijdsinterval zoals gedefinieerd in de OAM-specificatie, ITU-I.610

- De ILMI MIB rapporteert geen localDown of end2EndDown in de variabele atmfVcOperStatus.

IWF stelt de VC in actieve status aan de kant Frame Relay wanneer aan beide criteria wordt voldaan (als beide worden gebruikt) en wanneer er geen fysieke alarmen door IWF aan de kant van ATM worden gedetecteerd. IWF stuurt een volledig statusrapport met het actieve bit dat op één naar het Frame Relay-netwerk is ingesteld.

Voorbeeld met een Catalyst 8540 MSR als IWF-Switch

Het onderstaande voorbeeld toont een Catalyst 8540 MSR als IWF switch.

Netwerkdiagram

De topologie verschijnt als volgt:

Opmerking: de ATM-router is een 7500 router die een PA-A3-OC3MM in een VIP2-50 gebruikt en 12.1(13)E actief is. De FR-router is een 7200 router die 12.1(17) draait. De ATM/FR-IWF-switch is een Catalyst 8540MSR die 12.1(12c)EY leidt.

Configuraties

FR-router

controller E1 4/0

channel-group 0 timeslots 1-31

!

interface Serial4/0:0

ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

encapsulation frame-relay IETF

no fair-queue

frame-relay map ip 12.12.12.1 123 broadcast

ATM RF/IWF-switch

controller E1 10/0/0

channel-group 1  timeslots 1-31

!

interface Serial10/0/0:1

no ip address

encapsulation frame-relay IETF

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay pvc 123 service translation  interface  ATM9/1/2 0 123

atm oam interface  ATM9/1/2 0 123

ATM-router

interface ATM2/1/0.1 point-to-point

ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

pvc 0/123

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Opdrachten weergeven

ATM-router#show atm pvc 0/123

ATM2/1/0.1: VCD: 2, VPI: 0, VCI: 123

UBR, PeakRate: 149760

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequen

cy: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 4

InPkts: 5, OutPkts: 8, InBytes: 540, OutBytes: 624

InPRoc: 5, OutPRoc: 5

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 3

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 124713

F5 InEndloop: 74872, F5 InSegloop: 49841, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 124756

F5 OutEndloop: 74915, F5 OutSegloop: 49841, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: UP

FR-router#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial4/0:0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial4/0:0

input pkts 8             output pkts 5            in bytes 1633

out bytes 520            dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0          out bcast bytes 0

pvc create time 00:02:44, last time pvc status changed 00:02:44

ATM-FR/IWF-switch#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial10/0/0:1 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          0            0            0            0

Switched       1            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial10/0/0:1

input pkts 5             output pkts 6            in bytes 520

out bytes 550            dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 4151       out bcast bytes 1494481      Num Pkts Switched 0

pvc create time 2d21h, last time pvc status changed 2d21h

ATM-FR/IWF-switch#show atm vc interface atm 9/1/2 0 123

Interface: ATM9/1/2, Type: oc3suni

VPI = 0  VCI = 123

Status: UP

Time-since-last-status-change: 2d21h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 32

OAM-configuration: Seg-loopback-on End-to-end-loopback-on Ais-on Rdi-on

OAM-states:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM-P10/0/0, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 1

Cross-connect-VCI = 155

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 16, Tx cells: 15

Tx Clp0:15,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:16,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:9, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 81

Rx scr-clp0 : 81

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 81

Tx scr-clp0 : 81

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

Scenario One

Gebruik de bovenstaande configuratie en kijk goed hoe beide routers reageren op fouten in het netwerk. In dit eerste scenario zullen we de ATM-router ATM interface sluiten en zien wat de impact van deze mislukking op de FR-router PVC is.

1. Schakel de ATM-subinterface op de ATM-router uit:

ATM-router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ATM-router(config)#interface atm 2/1/0.1

ATM-router(config-subif)#shut

2. Controleer de status van het PVC op de ATM-FR/IWF-switch:

ATM-FR/IWF-switch#show atm vc interface atm 9/1/2 0 123

Interface: ATM9/1/2, Type: oc3suni

VPI = 0  VCI = 123

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:00:44

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 32

OAM-configuration: Seg-loopback-on End-to-end-loopback-on Ais-on Rdi-on

OAM-states:  OAM-Up Segment-loopback-failed End-to-end-loopback-failed

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM-P10/0/0, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 1

Cross-connect-VCI = 155

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 1, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:1,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 81

Rx scr-clp0 : 81

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 81

Tx scr-clp0 : 81

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

3. Controleer de PVC status op de FR-router:

FR-router#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial4/0:0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          0            1            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = INACTIVE, INTERFACE = Serial4/0:0

input pkts 18            output pkts 5            in bytes 4320

out bytes 520            dropped pkts 5           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0          out bcast bytes 0

pvc create time 00:15:21, last time pvc status changed 00:03:50

Zoals u kunt zien in de uitgangen hierboven, wordt een storing aan de ATM-zijde gereflecteerd aan de FR-zijde. Het FR-PVC gaat inderdaad in INACTIEVE staat.

Scenario Twee

Laten we eens zien wat er gebeurt aan de ATM-kant als er een storing optreedt in de FR-wolk. Om dat type van mislukking te simuleren, moeten we de seriële interface op de FR-router sluiten en zien hoe de ATM-router reageert.

1. Sluit de seriële interface op de FR-router en zie hoe de ATM-router reageert:

FR-router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

FR-router(config)#int serial 4/0:0

FR-router(config-if)#shut

2. debug ATM is ingeschakeld op de ATM-router. We kunnen zien dat, na detectie van de storing, de ATM-FR/IWF-switch een AIS-signaal naar de ATM-router stuurt:

3d12h: atm_oam_ais(ATM2/1/0): AIS signal, failure=0x6A, VC 0/123

3d12h: atm_oam_setstate - VCD#3, VC 0/123: newstate = AIS/RDI

3d12h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM2/1/0.1, changed state    to down

3d12h: atm_oam_ais_inline(ATM2/1/0): AIS signal, failure=0x6A, VC 0/123

Als we de PVC-status op de ATM-router controleren, kunnen we zien dat het PVC lager is:

ATM-router#show atm pvc 0/123

ATM2/1/0.1: VCD: 3, VPI: 0, VCI: 123

UBR, PeakRate: 149760

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: AIS/RDI

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 4

InPkts: 0, OutPkts: 4, InBytes: 0, OutBytes: 112

InPRoc: 0, OutPRoc: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 4

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 304

F5 InEndloop: 114, F5 InSegloop: 69, F5 InAIS: 121, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 310

F5 OutEndloop: 120, F5 OutSegloop: 69, F5 OutRDI: 121

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

3. Controleer de status op de ATM-FR/IWF-switch:

ATM-FR/IWF-switch#show atm vc interface atm 9/1/2 0 123

Interface: ATM9/1/2, Type: oc3suni

VPI = 0  VCI = 123

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 00:03:04

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 32

OAM-configuration: Seg-loopback-on End-to-end-loopback-on Ais-on Rdi-on

OAM-states:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM-P10/0/0, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 1

Cross-connect-VCI = 155

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Down

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 3, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:3,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 81

Rx scr-clp0 : 81

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 81

Tx scr-clp0 : 81

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

We kunnen dus zien dat de ATM-router dankzij OAM op een storing binnen de FR-cloud zal reageren door het corresponderende ATM PVC af te sluiten.

gekende Caveats

- CSC du 78168 (duplicaat van CSCdt04356): OAM-beheer werkt niet op MSR met FR naar ATM IWF

Voorbeeld met een Cisco 7200 router als IWF

Netwerkdiagram

Configuraties

3620

interface Serial1/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay IETF

frame-relay interface-dlci 50

frame-relay lmi-type ansi

7206

frame-relay switching

!

interface Serial4/3

no ip address

encapsulation frame-relay IETF

frame-relay interface-dlci 50 switched

frame-relay lmi-type ansi

frame-relay intf-type dce

clockrate 115200

!

interface ATM5/0

no ip address

atm clock INTERNAL

no atm ilmi-keepalive

pvc 5/50

vbr-nrt 100 75

oam-pvc manage

encapsulation aal5mux fr-atm-srv

!

connect SIVA Serial4/3 50 ATM5/0 5/50 service-interworking

7500

interface atm 4/0/0.50 multi

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

pvc 5/50

vbr-nrt 100 75 30

protocol ip 10.10.10.1

Scenario One

Het volgende scenario gaat ervan uit dat we het ATM-eindpunt en de ATM-interface in de IWF hebben ingesteld met de opdracht oam-pvc. We zullen de PVC configuratie statement verwijderen van het ATM-eindpunt. Wanneer het ATM PVC is ingedrukt, verandert Frame Relay PVC in inactieve status.

1. Schakel het beheersen van ATM in en wis de tellers

1d09h: ATM OAM(ATM4/0/0.50): Timer: VCD#5 VC 5/50 Status:2 CTag:8586 Tries:0

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0.50) O: VCD#5 VC 5/50 CTag:218B

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0) I: VCD#5 VC 5/50 LoopInd:0 CTag:218B

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0) I: VCD#5 VC 5/50 LoopInd:1 CTag:4850

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0.50) O: VCD#5 VC 5/50 CTag:4850

2. Verwijdert het PVC van het ATM-eindpunt met de "nee" vorm van de nieuwe stijl pvc-opdracht.

7500#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

7500(config)#interface atm 4/0/0.50

7500(config-subif)#no pvc 5/50

3. Voer de opdracht ATM vc van de show uit en bevestig dat de status van de VC op de IWF 7200 is neergezet.

7200#show atm vc

VCD /                                Peak Avg/Min Burst

Interface  Name  VPI   VCI   Type  Encaps   SC  Kbps Kbps    Cells   Sts

5/0.200    test   2    20    PVC   SNAP     UBR 149760                UP

5/0.100     2     3    300   PVC   SNAP     UBR 149760                UP

5/0         1     5    50    PVC   FRATMSRV VBR 100     75     95    DOWN

4. Voer de opdracht van toongericht pvc {vpi/vci} uit en bevestig OAM VC staat: Niet geverifieerd.

7200#show atm pvc 5/50

ATM5/0: VCD: 1, VPI: 5, VCI: 50

VBR-NRT, PeakRate: 100, Average Rate: 75, Burst Cells: 95

AAL5-FRATMSRV, etype:0x15, Flags: 0x23, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s),    OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP DISABLED

Transmit priority 2

InPkts: 0, OutPkts: 0, InBytes: 0, OutBytes: 0

InPRoc: 0, OutPRoc: 0, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

Out CLP=1 Pkts: 0

OAM cells received: 19

F5 InEndloop: 19, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 82

F5 OutEndloop: 82, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

5. Schakel het Frame-Relay-pakket op het Frame Relay-eindpunt in. Neem de reeks Status en Status Inquiry (StEnq) berichten op die tussen de gebruiker en de netwerkeinden van de Frame Relay-verbinding worden uitgewisseld. Bevestig dat de status van de VC van 0x2 (actief) naar 0x0 (inactief) verandert.

*Apr 7 01:53:18.407: Serial1/0(in): Status, myseq 69

*Apr 7 01:53:18.407: RT IE 1, length 1, type 0

*Apr 7 01:53:18.407: KA IE 3, length 2, yourseq 67, myseq 69

*Apr 7 01:53:18.407: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 50, status 0x2

! -- A value of 0x2 indicates active status.

*Apr 7 01:53:28.403: Serial1/0(out): StEnq, myseq 70, yourseen 67, DTE up

*Apr 7 01:53:28.403: datagramstart = 0x3D53954, datagramsize = 14

*Apr 7 01:53:28.403: FR encap = 0x00010308

*Apr 7 01:53:28.403: 00 75 95 01 01 01 03 02 46 43

*Apr 7 01:53:28.403:

*Apr 7 01:53:28.407: Serial1/0(in): Status, myseq 70

*Apr 7 01:53:28.407: RT IE 1, length 1, type 1

*Apr 7 01:53:28.407: KA IE 3, length 2, yourseq 68, myseq 70

*Apr 7 01:53:38.403: Serial1/0(out): StEnq, myseq 71, yourseen 68, DTE up

*Apr 7 01:53:38.403: datagramstart = 0x3D53954, datagramsize = 14

*Apr 7 01:53:38.403: FR encap = 0x00010308

*Apr 7 01:53:38.403: 00 75 95 01 01 01 03 02 47 44

*Apr 7 01:53:38.403:

*Apr 7 01:53:38.407: Serial1/0(in): Status, myseq 71

*Apr 7 01:53:38.407: RT IE 1, length 1, type 0

*Apr 7 01:53:38.407: KA IE 3, length 2, yourseq 69, myseq 71

*Apr 7 01:53:38.407: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 50, status 0x0

! -- A value of 0x0 indicates inactive status.

De mogelijke waarden van het statusveld worden hieronder uitgelegd:

- 0x0 - toegevoegd en inactief. DLCI wordt in de switch geprogrammeerd, maar is niet bruikbaar. Een mogelijke oorzaak is dat het andere uiteinde van het PVC is gedaald.

- 0x2 - Toegevoegd en actief. DLCI wordt in de switch geprogrammeerd en het PVC is operationeel.

- 0x3 - combineert actieve status (0x2) en de ontvanger niet klaar (RNR) (of r-bit) die is ingesteld (0x1). Een waarde van 0x03 betekent dat van de switch of een bepaalde rij op de switch voor dit PVC een back-up wordt gemaakt, zodat de Frame Relay-interface stopt met verzenden om verloren frames te voorkomen.

- 0x4 - Verwijderd. De DLCI wordt niet in de switch geprogrammeerd, maar was eerder geprogrammeerd. Alternatief kan een verwijderde status worden veroorzaakt doordat DLCIs op de router worden teruggedraaid of door het PVC dat door het telco in de Frame Relay-cloud wordt verwijderd. Het configureren van een DLCI op een Frame Relay-eindpunt zonder een matching waarde op de switch leidt tot een 0x4 statuswaarde voor de VC.

6. Als u geen debug frame-relais pakje op een productierrouter kunt uitvoeren, dan gewoon show frame-pvc uitvoeren en bevestigen dat het Frame Relay-eindpunt minstens één inactief lokaal PVC omvat.

3620#show frame pvc

PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive     Deleted     Static

Local         0           1            0           0

Switched      0           0            0           0

Unused        0           0            0           0

DLCI = 50, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = INACTIVE, INTERFACE = Serial1/0

input pkts 0             output pkts 0            in bytes 0

out bytes 0              dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0 out      BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

pvc create time 3d04h, last time pvc status changed 00:05:04

Scenario Twee

Het volgende scenario gaat ervan uit dat we simpelweg de opdracht beheersen van de IWF 7200 verwijderen. ATM VC blijft in de UP-status en blijft op zijn beurt actief aan Frame Relay-zijde.

1. Verwijder de opdracht oam-pvc beheer op de ATM-interface van de IWF 7200.

7200(config)#int atm 5/0

7200(config-if)#pvc 5/50

7200(config-if-atm-vc)#no oam-pvc manage

7200(config-if-atm-vc)#end

7200#show atm vc

*May 31 01:20:01.499: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM5/0,    changed state to up

VCD /                                    Peak   Avg/Min Burst

Interface Name   VPI   VCI   Type   Encaps   SC    Kbps   Kbps    Cells   Sts

5/0.100     2     3     300  PVC    SNAP      UBR  149760                  UP

5/0         1     5     50   PVC    FRATMSRV  VBR  100     75       95     UP

2. Gebruik de "no" vorm van de pvc-opdracht om het PVC op het ATM-eindpunt te verwijderen.

7500(config)#int atm 4/0/0.50

7500(config-subif)#no pvc 5/50

7500(config-subif)#end

3. De opdracht ATM pvc vpi/vci bevestigt dat de status UP aan de ATM-kant blijft staan.

7200-2.4#show atm pvc 5/50

ATM5/0: VCD: 1, VPI: 5, VCI: 50

VBR-NRT, PeakRate: 100, Average Rate: 75, Burst Cells: 95

AAL5-FRATMSRV, etype:0x15, Flags: 0x23, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s),    OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Disabled

OAM VC state: Not Managed

ILMI VC state: Not Managed

InARP DISABLED

Transmit priority 2

InPkts: 15, OutPkts: 19, InBytes: 1680, OutBytes: 1332

InPRoc: 0, OutPRoc: 0, Broadcasts: 0

InFast: 15, OutFast: 19, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

Out CLP=1 Pkts: 0

OAM cells received: 157

F5 InEndloop: 157, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 214

F5 OutEndloop: 214, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: UP

4. De status van het PVC aan Frame Relay blijft ook actief.

*Apr 7 02:25:08.407: Serial1/0(in): Status, myseq 5

*Apr 7 02:25:08.407: RT IE 1, length 1, type 0

*Apr 7 02:25:08.407: KA IE 3, length 2, yourseq 3 , myseq 5

*Apr 7 02:25:08.407: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 50, status 0x2

! -- The Frame Relay PVC retains an active status (0x2).

*Apr 7 02:25:18.403: Serial1/0(out): StEnq, myseq 6, yourseen 3, DTE up

*Apr 7 02:25:18.403: datagramstart = 0x3D53094, datagramsize = 14

*Apr 7 02:25:18.403: FR encap = 0x00010308

*Apr 7 02:25:18.403: 00 75 95 01 01 00 03 02 06 03

5. De opdracht Show frame pvc bevestigt de actieve status van het PVC op het Frame Relay-eindpunt.

3620#show frame pvc

PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE)

Active Inactive Deleted Static

Local      1      0       0        0

Switched   0      0       0        0

Unused     0      0       0        0

DLCI = 50, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial1/0

input pkts 0        output pkts 0         in bytes 0

out bytes 0         dropped pkts 0        in FECN pkts 0

in BECN pkts 0      out FECN pkts 0 out   BECN pkts 0

in DE pkts 0        out DE pkts 0

out bcast pkts 0    out bcast bytes 0

pvc create time 3d04h, last time pvc status changed 00:02:45

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning van ATM en Frame Relay Interworking-technologie

- Breedbandforum

- Ondersteuning van ATM-technologie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems