Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Voorbeeld van een gemengde telco-return en bidirectionele omgeving

Beslissingsproces van de kabelmodem om te weten of het systeem telco-Return of two-way Return Pad is

Switching-modi in een dubbele Telco-Return-modem worden automatisch

Manieren om de modem met dubbele kabel van Telco-Return handmatig naar tweevoudige modi te schakelen

Het DOCSIS-configuratiebestand gebruiken

SNMP gebruiken

Terugzetten op fabrieksstandaard

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document legt uit hoe u een cut-over kunt uitvoeren van een Telco-Return (one-way) scenario naar een bidirectionele Radio Frequency (RF) retourpad. In een bidirectioneel plantenscenario gebruiken kabelmodems een RF upstream in plaats van een asynchrone Point-to-Point Protocol (PPP)-retourpad via het openbare telefoonnetwerk (PSTN) (zie afbeelding 1). Dit omschakelingsproces gebeurt gewoonlijk nadat een kabelfabriek hun eenrichtingsversterkers naar tweerichtingsverkeer heeft opgewaardeerd en kan daarom een RF-transmissie op zowel voorwaartse als retourpaden ondersteunen. De uitdaging voor Multiservice Operators (MSO's) is om de cut-over te maken met een minimale impact op het betalen van abonnees in een levend HFC-netwerk (Hybrid Fiber-Coaxial).

Afbeelding 1 - Telco-Return-diagram

De mogelijkheid om zo'n cut-over uit te voeren lijkt fysiek complex en kan de service mogelijk onderbreken door de internetverbinding langer dan wenselijke periodes te verliezen. Dit dient echter niet het geval te zijn indien het correct wordt uitgevoerd. Dit komt doordat een Cisco uBR7246 Cable Modem Termination System (CMTS) beide modi kan ondersteunen: Telco-Return en two-way retourpaden modus tegelijkertijd op hetzelfde head-end en dezelfde kabellijnkaart.

Opmerking: Het is belangrijk om te weten dat, voordat u al uw modems naar twee kanten converteert, u de stroomopwaartse frequentie zorgvuldig moet selecteren (het voorbeeld gebruikt 24000000 MHz). Controleer ook of het retourpad beschikbaar is en schoon is met behulp van een spectrumanalyzer. Zie Kabelveelgestelde vragen voor informatie over het meten van de stroomopwaartse snelheid. Wanneer een cut-over van Telco-Return naar two-way wordt geadviseerd om eerst de cut-over te proberen met een paar kabelmodems in het head-end van de kabelplant en een klein monster in het veld. Dit kan in eerste instantie worden gedaan als een test om te controleren of er problemen zijn met het retourpad voordat de cut-over wordt uitgevoerd.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document maakt gebruik van deze specifieke software- en hardwareversies:

- uBR7223 met Cisco IOS®-software 12.0(5)T

- Cisco Network Registrar (CNR) versie 3.5.3

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Voorbeeld van een gemengde telco-return en bidirectionele omgeving

Dit gedeelte van een CMTS configuratie toont de gewenste opdrachten die relevant zijn voor Telco-Return.

interface Cable2/0

ip address 10.10.169.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.10.168.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

cable helper-address 172.16.135.20

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no keepalive

cable insertion-interval automatic 25 500

cable dhcp-giaddr policy

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 117000000

cable upstream 0 frequency 24000000

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 range-backoff 0 6

no cable upstream 0 shutdown

cable Telco-Return enable

cable Telco-Return spd 1 factory-default

cable Telco-Return spd 1 threshold 255

cable Telco-Return spd 1 dial-timer 1200

cable Telco-Return spd 1 manual-dial

cable Telco-Return spd 1 dhcp-authenticate

cable Telco-Return spd 1 dhcp-server 172.16.135.20

cable Telco-Return spd 1 ppp-authenticate pap

cable Telco-Return spd 1 phonenum 2489888

cable Telco-Return spd 1 username test

cable Telco-Return spd 1 password test

!

Voor een volledige configuratie van Telecom-Return en een verklaring van de opdrachten in het bovenstaande voorbeeld, raadpleeg Telco-Return voor Cisco uBR7200 Series Universal Broadband Router.

Het volgende voorbeeld is het tonen kabelqos profiel en de show kabelmodemuitvoer met betrekking tot de werkende configuratie. De output toont een voorbeeld van een gemengd Telco-Return en tweerichtingsomgevingen in dezelfde CMTS. Merk op dat alle kabelmodems die hier worden getoond in de zelfde kabelinterface (Cable2/0) zijn.

Opmerking: de modems met een T zijn voor Telco-Return en de modems met een U0 zijn voor tweevoudige modems met upstream poort 0. Beide modi bevinden zich op dezelfde MC16C kaart interface Cable2/0.

ubr7223#show cable modem

Interface   Prim Online    Timing     Rec       QoS    CPE IP address      MAC address

Sid   State    Offset     Power

Cable2/0/T  94   online     0          0.00     3      2   10.10.169.151     0020.4066.b6b0

Cable2/0/T  95   online     0          0.00     3      1   10.10.168.18      0020.4061.db5e

Cable2/0/T  96   online     0          0.00     3      1   10.10.169.240     0020.4066.b644

Cable2/0/U0 97   online    307         0.25     4      1   10.10.168.108     0020.4002.fc7c

Cable2/0/T  98   online     0          0.00     3      1   10.10.169.245     0020.4003.65fe

Cable2/0/U0 99   online    332         0.25     4      0   10.10.168.110     0020.400b.9b40

Cable2/0/U0 100  online    277         0.25     4      1   10.10.169.114     0020.4002.ff42

Cable2/0/T  101  online     0          0.00     3      1   10.10.169.175     0020.4066.b6c8

Cable2/0/U0 102  online    272         0.25     4      1   10.10.168.115     0020.400b.9b84

Cable2/0/T  103  online     0          0.00     3      1   10.10.168.204     0020.4003.6788

Cable2/0/T  104  online     0          0.00     3      1   10.10.168.66      0020.400b.9af6

Cable2/0/T  105  online     0          0.00     3      1   10.10.169.107     0020.4065.d75e

Cable2/0/T  106  online     0          0.00     3      2   10.10.168.193     0020.4065.9148

Cable2/0/T  107  online     0          0.00     3      2   10.10.168.96      0020.4066.d2b0

Cable2/0/T  108  online     0          0.00     3      1   10.10.169.118     0020.4003.7110

Cable2/0/T  109  online     0          0.00     3      1   10.10.168.202     0020.4003.6b22

Cable2/0/U0 111  online    227         0.25     4      1   10.10.169.117     0020.4002.fd0e

Cable2/0/T  112  online     0          0.00     3      0   10.10.169.127     0020.4062.1ba0

Cable2/0/T  113  online     0          0.00     3      1   10.10.169.109     0020.400b.9a22

Cable2/0/T  114  online     0          0.00     3      1   10.10.168.229     0020.4061.65ee

Cable2/0/T  115  online     0          0.00     3      1   10.10.169.173     0020.4002.ffb4

Cable2/0/T  116  online     0          0.00     3      1   10.10.169.38      0020.407e.a54c

Cable2/0/T  117  online     0          0.00     3      1   10.10.168.77      0020.4084.1780

Een interessant punt om op te merken is dat beide modi (Telco-Return en twee-way) verschillende DOCSIS-configuratiebestanden gebruiken, zoals in de uitvoer kabelqos profiel wordt gezien in vergelijking met de show kabelmodemopdracht. Alle online Telco-Return-modems gebruiken QoS #3 en tweevoudige gebruik QoS #4.

In dit voorbeeld zijn er twee DOCSIS-configuratiebestanden. Het ene bestand gebruikt Telco-Return met QoS #3, het andere bestand gebruikt tweevoudig met QoS #4.

ubr7223#show cable qos profile

Service Prio   Max         Guarantee   Max         Max tx     TOS   TOS    Create     B

class          upstream    upstream    downstream  burst      mask  value  by         priv

bandwidth   bandwidth   bandwidth                                      enab

1       0      0           0           0           0           0x0  0x0    cmts(r)    no

2       0      64000       0           1000000     0           0x0  0x0    cmts(r)    no

3       1      128000      0           512000      0           0x0  0x0    cm         no

4       7      32000       0           265000      0           0x0  0x0    cm         no

Beslissingsproces van de kabelmodem om te weten of het systeem telco-Return of two-way Return Pad is

De algemene instrumenten (GI) SURFboard SB2100D en 3100D modems hebben de mogelijkheid om zowel bidirectioneel als telco-return te doen. De D in 2100D en 3100D staat voor dubbel geschikt. Wanneer de dubbele modem uit het vakje komt en voor het eerst in het systeem geïnstalleerd is, wordt het in een onbekende staat geformatteerd. In de onbekende staat, luistert de kabelmodem naar berichten in stroomafwaarts om te leren een upstream te verwerven. Als de kabelmodems Upstream Channel Descriptors (UCD) ontvangt, probeert deze een verbinding te maken op het RF-retourpad. Als de kabelmodems Telephone Channel Descriptors (TCD) ontvangt, probeert deze een upstream verbinding te maken met de interne PPP-modem (binnen de GI-modem) via PSTN nadat u de upstream RF Return-pad niet hebt aangeschaft. Doorgaans zoeken twee GI kabelmodems eerst naar UCD's. Als de kabelmodem Telco-Return gebruikt wordt, wordt een UCD-bericht niet ontvangen. De kabelmodem begint te zoeken naar TCD's.

Switching-modi in een dubbele Telco-Return-modem worden automatisch

Een Telecom-Return dubbele D-modem kan niet automatisch tussen twee modi switches. Zodra de dubbele kabelmodems een stroomopwaartse snelheid hebben verworven, ongeacht de modus die dat is, blijft de dubbele modem in die modus totdat deze door de systeemexploitant wordt aangepast. De SB2100D en de SB3100D kunnen niet automatisch switches tussen RF- en Telco-Return-modi. Nadat de modem in de modus Telco-Return is geregistreerd, negeert deze de UCD's.

Manieren om de modem met dubbele kabel van Telco-Return handmatig naar tweevoudige modi te schakelen

De systeemexploitant kan drie verschillende manieren gebruiken om de dubbele modem in RF tweevoudige modus te wijzigen:

- Het DOCSIS-configuratiebestand gebruiken

- SNMP gebruiken

- Terugzetten op fabrieksstandaard

Het DOCSIS-configuratiebestand gebruiken

Het DOCSIS-configuratiebestand kan worden aangepast. Wijzig de waarde voor de upgrade van kanaal-id op basis waarvan de modus wordt bepaald:

- 0 = Telecom - Terug

- 1 of meer = RF-terugkeer

Afbeelding 2 - Cisco DOCSIS CPE-configurator V3.0a

Dit is een schermopname van Cisco DOCSIS Configurator V3.0, gebruikt voor het instellen van de Upstream Channel ID voor RF Return-pad.

U kunt een of twee DOCSIS-configuratiebestanden maken. Dit hangt af van hoe snel u de overgang wilt uitvoeren. Als u alle modems van Telco-Return in één stap naar twee kanten wilt wijzigen, hoeft u het huidige DOCSIS-configuratiebestand alleen te bewerken in het veld Upstream Channel ID (zie afbeelding 2) van een 0 naar een 1 of een leeg bestand. Daarna werd ze door de modems gedwongen om aan de nieuwe parameters te voldoen. Dit maakt tweevoudige modus mogelijk. Als u een geleidelijke cut-over wilt uitvoeren, waarbij slechts een percentage van de Telco-Return-modems wordt geconverteerd naar tweevoudige, hebt u twee DOCSIS-configuratiebestanden nodig, zoals in afbeelding 2. Ook is het nodig om Client Class Processing op CNR mogelijk te maken. Om de risico's zo klein mogelijk te maken, wordt aanbevolen de cut-over geleidelijk uit te voeren in een productieomgeving.

SNMP gebruiken

De tweede methode is om de modus via Simple Network Management Protocol (SNMP) te switches met behulp van de 3Com-basis (MIB) voor openbaar beheer: TelcoReturnCABLE-APPICE-MIB.

Met het object docsTrCmMode MIB kunt u de upstream selectie aanpassen zoals in de tabel met de MIB-eigenschappen wordt weergegeven. Dit object, dat de OID van 1.3.6.1.2.1.10.128.1.1.2 heeft, vertegenwoordigt de kabelmodemmodus. Een kabelmodem kan in deze modi met de integerwaarden MIB zoals aangegeven in deze tabel werken.

Modus

MIB-integratiewaarde

Other (Overig)

1

Telecom

2

tweerichtingsweg

3

Met behulp van het DOCSIS Configurator Tool (zie Afbeelding 3) kunt u het docsTrCmMode MIB-object van de Telco-Return-modus naar de tweevoudige modus tijdens een cut-over instellen door de integerwaarde op 3 in te stellen.

Afbeelding 3 - Cisco DOCSIS CPE-configurator V3.0a

Dit is een schermopname van het gebruik van Cisco DOCSIS Configurator V3.0 voor het instellen van de docTrCmMode MIB.

Dit is een deel van de MIB definitie die het MIB object docsTrCmMode bevat:

Name: docsTrCmMIB

Type: MODULE-IDENTITY

OID: 1.3.6.1.2.1.10.128

Full path:

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).docsTrCmMIB(128)

Module: TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB

Parent: transmission

First child: docsTrCmMIBObjects

Prev sibling: docsIfMib

Last updated: July 28, 98 at 09:20 GMT (9807280920Z)

Organization: 3Com - Cable Access

Contact:   Jack Fijolek/Srinivyasa Murthy  Adiraju

Postal: 3Com

3800 Golf Road

Rolling Meadows, IL 60008

Tel:    +1 847 2622201  +1 847 2622205

Fax:    +1 847 2620258

E-mail: Srinivyasa_Adiraju@3Com.com

Description: Telco-Return MIB for Data Over Cable Access modems and termination systems

Terugzetten op fabrieksstandaard

Deze methode heeft betrekking op uw kabelmodem en uw pc.

De derde manier om van Telco-Return naar two-way modus te switches is om terug te keren naar fabrieksstandaard. Deze methode wordt bereikt door het gebruik van een webpagina van de HTML Configuration Manager-gebruikersinterface. Als u dit gereedschap gebruikt, kunt u de modem doen denken dat deze in een onbekende toestand "direct uit de doos" is. In deze onbekende status, scant de modem voor het beste retourpad bij volgende start-up.

Wanneer de modem wordt hersteld naar fabrieksstandaard, luistert hij naar UCD's en probeert hij een verbinding te maken bij de terugkeer van de RF. Als de modem geen upstream pad kan vinden, luistert hij naar CD's.

Voltooi de volgende stappen om toegang te krijgen tot de HTML Configuration Manager-gebruikersinterface:

1. Sluit een rechte-door-Ethernet kabel van uw PC aan op de RJ-45 Ethernet poort van uw dubbele GI Telco-Return kabelmodem.

2. Typ http://192.168.100.1/config.html in uw browser.

3. Configureer de TCP/IP-eigenschappen met een IP-adres in dezelfde subvorm als 192.168.100.0/24.

U kunt bijvoorbeeld het IP-adres 192.168.100.2 met een masker van 255.255.255.0 en een standaardgateway van 192.168.100.1 instellen. Zodra u de TCP/IP-eigenschappen instelt en het IP-adres 192.10 68.100.1 van uw PC, zou u het diagnostische gereedschap met een browser moeten kunnen lanceren. Er wordt een pagina geopend met HTML Configuration Manager, waarmee u de modem opnieuw kunt instellen op de standaard fabriek. Afbeelding 4 toont hoe u de standaardinstelling van de fabriek kunt herstellen door op de knop Terugzetten op standaardwaarden te klikken. Merk op dat deze foto alleen het onderste gedeelte van de webpagina toont.

N.B.: Deze methode is het minst wenselijk omdat u eindgebruikers (abonnees) betrokken moet hebben bij het cut-over-proces, of omdat veldingenieurs naar uw locatie kunnen worden gestuurd om het cut-over-proces uit te voeren.

Afbeelding 4 - Scherm met terugzetten op fabriek op een surfboard SB3100D Telco-Return-modem

Gerelateerde informatie

- TelePresence System-Return voor Cisco uBR7200 Series universele breedbandrouter

- Telefonisch rendement voor Cisco uBR7200 Series kabelrouter

- Uitgebreid spectrumbeheer en telefoonrendement voor Cisco uBR7200 Series kabelrouter

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems