Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Voordat u upgrade

Procedure

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de Cisco Integrated Management Controller (CIMC) kunt verbeteren op UCS C Series servers die de Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) uitvoeren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- UCS-servers

- APIC

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op APIC-servers die op UCS C Series-servers worden uitgevoerd.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Voordat u upgrade

Door de softwareversie van het ACI Fabric te verbeteren, kunnen er nieuwe vereisten worden gesteld aan de CIMC-versie die op uw Fabric wordt uitgevoerd. Daarom is het altijd raadzaam de releaseopmerkingen van de APIC-softwareversie te controleren om de lijst met ondersteunde CIMC-softwareversies te kennen voor een specifieke APIC-release.

1. Controleer de APIC release-opmerkingen en bevestig naar welk CIMC-softwarebeeld u moet upgraden. Link naar opmerkingen van APIC release.

2. Neem een softwareafbeelding op de website van Cisco.com.

3. Bevestig dat de MD5-checksum van de afbeelding overeenkomt met de checksum op Cisco.com.

4. De tijd die nodig is voor het proces van het upgraden van een CIMC-versie varieert afhankelijk van de snelheid van de koppeling tussen de lokale machine en het UCS-C-chassis, en bron-/doelsoftwarebeeld en andere interne componentversies.

5. De CIMC-upgrade heeft geen invloed op het productienetwerk, aangezien APIC’s niet in het pad van het verkeer zijn.

6. Wanneer u de CIMC-versie verbetert, kunnen ook wijzigingen in de Internet-browser en de Java-softwareversie nodig zijn om de vKVM te kunnen uitvoeren.

Om het APIC CIMC-programma te verbeteren kunt u ook het Cisco Host upgrade-hulpprogramma gebruiken op basis van de Guide.

APIC-servers die op UCS C Series-servers worden uitgevoerd. Cisco UCS 220 M5, Cisco UCS 220 M4 (apparaten van de tweede generatie APIC-SERVER-M2 en APIC-SERVER-L2) of Cisco UCS 220 M3 (apparaten van de eerste generatie APIC-SERVER-M1 en APIC-SERVER-L1), met een klein verschil dat servers maakt met een beeld beveiligd met Trusted Platform-module (TL), certificaten en APIC product-ID (PID).

APIC-platform

corresponderend UCS-platform

Beschrijving

APIC-SERVER-M1

UCS-C220-M3-software

Cluster van drie Cisco APIC eerste-generatie controllers met een middelgroot formaat CPU, harde schijf en geheugenconfiguraties voor maximaal 1000 randpoorten.

APIC-SERVER-M2

UCS-C220-M4-software

Cluster van drie Cisco APIC-controllers van de tweede generatie met een middelgrote CPU, harde schijf en geheugenconfiguraties voor maximaal 1000 randpoorten.

APIC-SERVER-M3

UCS C220 M5-software

Cluster van drie Cisco APIC-controllers van de tweede generatie met een middelgrote CPU, harde schijf en geheugenconfiguraties voor maximaal 1000 randpoorten.

APIC-SERVER-L1

UCS-C220-M3-software

Cluster van drie Cisco APIC eerste-generatie controllers met een grote CPU, harde schijf en geheugenconfiguraties voor meer dan 1000 randpoorten.

APIC-SERVER-L2

UCS-C220-M4-software

Cluster van drie Cisco APIC-controllers van de tweede generatie met een grote CPU, harde schijf en geheugenconfiguraties voor meer dan 1000 randpoorten.

APIC-SERVER-L3

UCS C220 M5-software

Cisco APIC met grote CPU’s, harde schijf en geheugenconfiguraties (meer dan 1200 randpoorten)

Procedure

Stap 1. Bepaal eerst het APIC-model.

U kunt dit in de CIMC GUI controleren om de PID te controleren die wordt weergegeven onder Server > Summary.

Stap 2. Download software.

Vanuit Cisco Download Software Pagina, navigeren om een product > Downloads > Home servers - Unified Computing > UCS C-Series software voor standalone rackservers > Kies UCS 220 M3/M4/M5 op basis van de generatie van APIC > Unified Computing System (UCS) Server.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de aanbevolen CIMC versie- en softwarerelease-handleiding controleert om de aanbevolen CIMC-firmware-versie te downloaden voor uw huidige ACI-softwarerelease.

Gebruik CIMC APIC aanbevolen firmware alleen in plaats van de nieuwste of aanbevolen versie voor dat UCS-model.

Stap 3. Start de KVM-console vanaf CIMC GUI.

IAls er problemen zijn met het openen van de KVM-console, dan is dit meestal een probleem met uw JAVA-versie. Lees het Release Notes voor de CIMC-versie om de verschillende beschikbare werkronden te bestuderen.

Stap 4. U kunt het virtuele apparaat alleen activeren door naar virtuele media > Virtuele apparaten activeren zoals in de afbeelding.

Stap 5. Om het gedownload ISO-beeld als een CD/DVD in kaart te brengen, navigeer naar virtuele media > Cd/DVD op een kaart zoals in de afbeelding.

Stap 6. Bladeren van de ISO-afbeelding van de lokale machine en klik vervolgens op Map in de afbeelding.

Stap 7. Om te herstarten, navigeer u naar Power > Reset System (warme start) zoals in de afbeelding.

Stap 8. Druk op F6 na het systeemrelease om in het menu Opstarten te worden weergegeven zoals in de afbeelding.

Stap 9. Typ het wachtwoord dat door de gebruiker is ingesteld of gebruik het defaultwachtwoord dat het wachtwoord is.

Opmerking: U moet een wachtwoord voor de systeembeheerder instellen voordat u deze procedure uitvoert. Om dit wachtwoord in te stellen, drukt u op de F2-toets als dit tijdens de systeemstart wordt gevraagd om het geprogrammeerde setup-programma te openen. navigeer vervolgens naar Security > Wachtwoord voor beheerder en voer het nieuwe wachtwoord tweemaal in zoals gevraagd.

Stap 10. Kies het opstartapparaat vKVM in kaart gebrachte vDVD1.2 zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

Stap 1. Nu begint het Cisco UCS Host Upload-hulpprogramma zoals in de afbeelding.

Stap 12. Lees de Licentieovereenkomst en klik op Ik ga akkoord zoals in de afbeelding.

Stap 13. Als u alle onderdelen wilt upgraden, klikt u op Alles bijwerken waardoor de huidige versie naar geüpdatet versie wordt verbeterd, dient u erop te letten dat tijdens de upgrade-APIC onaansluitingen kunnen worden weergegeven.

Stap 14. Laat Cisco IMC-beveiliging niet in.

Een pop-up lijkt Cisco IMC Secure Boot in te schakelen, selecteert u NO en verwijst anders naar de Inleiding naar Cisco IMC Secure Boot in de Cisco UCS C-Series servers Integrated Management Controller GUI Configuration Guide, release 4.0

Stap 15. HUU-upgrades elk onderdeel afzonderlijk, zodra het klaar is, wordt de eenheid opnieuw opgestart en kunt u het chassis benaderen met GUI en CLI.

Wanneer de server wordt herstart u vanuit de CIMC GUI wordt uitgezet, moet u terugloggen naar de CIMC en controleren of de upgrade voltooid is. Om dit te doen kunt u controleren via de GUI of het hulpprogramma voor upgrade van de CIMC-host opstarten en de optie Laatste update Verifiëren om er zeker van te zijn dat alle componenten de upgrade succesvol hebben voltooid.

Stap 16. Om de succesvolle upgrade van deze versie te controleren, logt u in op de CIMC GUI en navigeer naar Admin > Firmware Management en controleer de Cisco IMC-firmware zoals in de afbeelding.