Inleiding

In dit document wordt de configuratie van in-band (INB) beheer in Application Centric Infrastructure (ACI) beschreven.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

* Inzicht in ACI-toegangsbeleid

* Inzicht in ACI-contracten

* Inzicht in configuratie van L3out-profiel van externe netwerkinstantie (externe EPG)

Fabric-detectie moet zijn voltooid voordat INB in ACI kan worden geconfigureerd.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Application Policy Infrastructure Controller-controller (APIC)

- Browser

- ACI met 5.2 (8e)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

De configuratie is verdeeld in drie belangrijke stappen:

1. Configureer het VLAN van INB op de poort voor de aansluiting van blad en APIC

2. Associate INB EPG in management tenant en toewijzen INB-adres aan alle apparaten.

3. Lek INB-adres via L3out of huurder VRF.

Netwerkdiagram

1. Configureer het VLAN van INB in de bladinterface

1.1. Een VLAN-pool maken

Navigeer naar het APIC web GUI pad; Fabric > Access Policies > Pools > VLAN.

Naam - De naam van de VLAN-pool. Deze naam kan tussen 1 en 64 alfanumerieke tekens bevatten.

Beschrijving - De beschrijving van de VLAN-pool. De beschrijving kan 0 tot 128 alfanumerieke tekens bevatten.

Toewijzingsmodus - de toewijzingsmethode van deze VLAN-pool moet statisch zijn voor INB.

Encap-blokkeringen - het bereik van de toegewezen VLAN’s-pool.

Bereik - de begin-VLAN-id en de end-VLAN-id van de VLAN-pool. De begin-ID moet kleiner zijn dan of gelijk aan de eind-ID.

1.2. Fysiek domein maken

Navigeer naar het APIC web GUI pad; Fabric > Access Policies > Physical and External Domains > Physical Domains.

Naam - De naam van het fysieke domein. Deze naam kan tussen 1 en 64 alfanumerieke tekens bevatten.

VLAN-pool - Kies de VLAN-pool die in Stap 1.1 is gemaakt.

1.3. Bijlagebare profielen voor toegangsentiteiten maken

Navigeer naar het APIC web GUI pad; Fabric > Access Policies > Policies > Global > Attachable Access Entity Profile.

Naam - De naam van het bijlagebare profiel voor toegangsrechten. Deze naam kan tussen 1 en 64 alfanumerieke tekens bevatten.

Associatie naar interfaces - Uitschakelen. In de laatste stap, handmatig toewijzen aan de interface van Leaf in Stap 1.6.

Domeinen (VMM, Fysiek of Extern) die aan interfaces moeten worden gekoppeld - Kies het fysieke domein dat in stap 1.2 is gemaakt.

1.4. Beleidsgroep Bladaccess-poort maken

Navigeer naar het APIC web GUI pad; Fabric > Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces > Policy Groups > Leaf Access Port Policy Group.

Naam - De naam van de beleidsgroep Blade Access Port. Deze naam kan tussen 1 en 64 alfanumerieke tekens bevatten.

Bijgevoegd entiteitsprofiel - Kies het bijgevoegde entiteitsprofiel dat in stap 1.3 is gemaakt.

LLDP-beleid (Link Layer Discovery Protocol) - U moet beleid inschakelen kiezen.

1.5. Beleidsgroep Bladaccess-poort maken

Navigeer naar het APIC web GUI pad; Fabric > Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces > Profiles.

Naam - De naam van het bladinterfaceprofiel. Deze naam kan tussen 1 en 64 alfanumerieke tekens bevatten.

Interface Selectors - Maak een corresponderende relatie tussen interfaces en interfacebeleid.

Naam - De naam van de Access Port Selector. Deze naam kan tussen 1 en 64 alfanumerieke tekens bevatten.

Interface-ID’s - De interface-ID is gekoppeld aan APIC. In de documenttopologie is deze interface-ID 1/47 of 1/48.

Interface Policy Group - Kies het bijgevoegde profiel van de entiteit dat in stap 1.4 is gemaakt.

Opmerking: in de topologie van dit document zijn de interfaces tussen de drie APIC's en het blad niet hetzelfde.

Aangezien APIC 3 niet is verbonden met de Eth1/47-interface, kunnen de interface-ID's van 1/47-1/48 niet worden gemaakt.

Het is noodzakelijk om afzonderlijke interfaceprofielen te maken voor Eth1/47 en Eth1/48.

1.6. Interfaceprofiel op het blad toepassen

Navigeer naar het APIC web GUI pad; Fabric > Access Policies > Switches > Leaf Switches > Profiles.

Naam - De naam van het bladprofiel. Deze naam kan tussen 1 en 64 alfanumerieke tekens bevatten.

Leaf Selectors - Kies het blad-ID waarop de interfaceconfiguratie is ingedrukt.

Naam - De naam van de Leaf groep.

Blokken - Kies de switch knooppunt-ID.

Profielen voor interfaceselector - Kies het bijgevoegde profiel van de entiteit dat in stap 1.5 is gemaakt.

Opmerking: in dit documentvoorbeeld moeten twee switch-profielen worden geconfigureerd.

De eerste is om Leaf 101-102, Leaf 111-112 te kiezen en het interfaceprofiel toe te wijzen aan Eth1/48.

De tweede is om Leaf 111-112 te kiezen en het interfaceprofiel toe te wijzen aan Eth1/47.

Zie ACI-toegangsbeleid voor meer informatie over probleemoplossing in verband met toegangsbeleid voor probleemoplossing.

2. Wijs INB-adres toe in beheer

2.1. Bridge Domain (BD) maken voor INB-subnet

Navigeer naar het APIC web GUI pad; Tenants > mgmt > Networking > Bridge Domains > inb.

Opmerking: in dit document wordt de standaard BD en standaard VRF gebruikt.

U kunt ook een nieuwe VRF en BD maken om soortgelijke configuraties uit te voeren.

Gateway IP - The INB subnet gateway.

Scope - Choose according to the route leakage method you use. Here choose to use L3out, and then click Advertised Externally.

2.2. INB EPG aanmaken

Navigeer naar het APIC web GUI pad; Tenants > mgmt > Node Management EPGs.

Naam - De naam van de INB EPG.

Encap - Kies VLAN in de VLAN-pool zoals u die in Stap 1.1 maakt.

Bridge Domain - Kies de BD die in Stap 2.1 is gemaakt.

2.3. Statische INB IP-adres aan het apparaat toewijzen

Navigeer naar het APIC web GUI pad; Tenants > mgmt > Node Management Addresses > Static Node Management Addresses.

Bereik knooppunt - De knooppunt-ID die aan het INB-adres moet worden toegewezen. Het toegewezen INB-adres wordt stapsgewijs verhoogd met de knooppunt-ID.

Configuratie - Kies in-band adressen.

In-Band Management EPG - kies de EPG die in Stap 2.2 is gemaakt.

In-band IPV4-adres - het eerste toegewezen INB-adres.

In-Band IPV4 gateway - Configureer het als adres van het in Stap 2.1 toegevoegde subnet.

Opmerking: na voltooiing van de configuratie in stap 2.3 kunnen alle Leaf en APIC communiceren via INB.

3. Inb-adres lek

U kunt de INB-subnetverbinding delen met andere netwerken via elke routelekkagemethode. INB EPG kan worden beschouwd als een speciale EPG. Er is geen verschil met normale EPG wanneer het vormen van routelekkage.

Dit document vormt alleen L3out als voorbeeld.

3.1. Maak L3out in beheer huurder

In dit voorbeeld wordt een fysieke interface gebruikt met een router die het eenvoudige Open Shortest Path First (OSPF) protocol uitvoert.

Opmerking: Als u meer informatie over L3out wilt weten, raadpleegt u het L3out-witboek; ACI Fabric L3Out-witboek.

Naam - De naam van de INB L3out.

VRF - Kies de VRF waar de L3out route zich bevindt. In dit document wordt de eenvoudigste configuratie gebruikt en wordt de VRF INB in de beheerder geselecteerd.

L3-domein - Maak en kies op basis van de feitelijke situatie. Raadpleeg voor meer informatie over L3-domein het witboek L3out.

OSPF - In dit voorbeeld voert L3out het OSPF-protocol uit. Kies een dynamisch routeringsprotocol of gebruik statische routing volgens de feitelijke situatie.

Configureer de interface volgens uw netwerkplan.

Voor OSPF is het standaardnetwerktype broadcast. In dit voorbeeld wordt het netwerktype gewijzigd in point-to-point.

In dit voorbeeld, is er slechts één L3out en slechts EPG, en de standaard Standaard EPG voor alle externe netwerken optie kan worden gebruikt.

Opmerking: als u meerdere L3out EPG’s in dezelfde VRF hebt, moet u deze optie zorgvuldig configureren. Raadpleeg voor meer informatie het L3out-witboek.

Na het vormen van de router, kan de OSPF buurstatus in VOLLEDIG veranderen.

admin-Infra# show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID f6leaf102.aci.pub Eth4/37 120 BR Eth1/40 admin-Infra# show run version 8.2(6) feature ospf interface loopback66 vrf member aci-inb ip address 192.168.1.7/32 ip router ospf aci-inb area 0.0.0.0 interface Ethernet4/37 vrf member aci-inb ip address 192.168.2.2/24 ip ospf network point-to-point ip router ospf aci-inb area 0.0.0.0 no shutdown vrf context aci-inb address-family ipv4 unicast router ospf aci-inb vrf aci-inb router-id 192.168.1.7 admin-Infra# show ip ospf neighbors vrf aci-inb OSPF Process ID aci-inb VRF aci-inb Total number of neighbors: 1 Neighbor ID Pri State Up Time Address Interface 192.168.1.6 1 FULL/ - 00:04:01 192.168.2.1 Eth4/37 admin-Infra# f6leaf102# show ip int bri vrf mgmt:inb IP Interface Status for VRF "mgmt:inb"(27) Interface Address Interface Status eth1/40 192.168.2.1/24 protocol-up/link-up/admin-up vlan7 192.168.6.254/24 protocol-up/link-up/admin-up lo37 192.168.1.6/32 protocol-up/link-up/admin-up f6leaf102# show ip ospf neighbors vrf mgmt:inb OSPF Process ID default VRF mgmt:inb Total number of neighbors: 1 Neighbor ID Pri State Up Time Address Interface 192.168.1.7 1 FULL/ - 00:05:08 192.168.2.2 Eth1/40 f6leaf102#

Als u problemen met L3out wilt oplossen, raadpleegt u ACI-extern doorsturen probleemoplossing.

3.2. Bijbehorende BD tot L3out

Navigeer naar het APIC web GUI pad; Tenants > mgmt > Networking > Bridge Domains > inb.

Gerelateerde L3outs - Kies de naam van het beheer L3out gemaakt in Stap 3.1.

3.3. Contracten maken

Navigeer naar het APIC web GUI pad; Tenants > mgmt > Contracts > Standard.

In dit voorbeeld, staat het contract al verkeer toe. Als u meer informatie over het contract nodig hebt, raadpleegt u het witboek over het contract; Cisco ACI Contract Guide Witboek.

3.4. Contract op INB EPG toepassen

Navigeer naar het APIC web GUI pad; Tenants > mgmt > Node Management EPGs > In-Band EPG - default.

Aangeboden contracten - Kies het contract dat in stap 3.3 is gemaakt.

Verbruikte contracten - Kies het contract dat in Stap 3.3 is gemaakt.

3.5. Contract op L3out EPG toepassen

Navigeer naar het APIC web GUI pad; Tenants > mgmt > Networking > L3Outs > INB-L3out > External EPGs > all-subnet-epg.

Aangeleverde contracten toevoegen - het contract dat in stap 3.3 is gemaakt.

Voeg verbruikte contracten toe - het contract dat in stap 3.3 is gemaakt.

Na het toepassen, kunt u het contract in Verstrekt en Verbruikt zien.

Verifiëren

U kunt de INB-route zien in de externe router.

admin-Infra# show ip route vrf aci-inb IP Route Table for VRF "aci-inb" '*' denotes best ucast next-hop '**' denotes best mcast next-hop '[x/y]' denotes [preference/metric] '%<string>' in via output denotes VRF <string> 192.168.1.6/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.2.1, Eth4/37, [110/5], 00:37:40, ospf-aci-inb, intra 192.168.1.7/32, ubest/mbest: 2/0, attached *via 192.168.1.7, Lo66, [0/0], 00:04:06, local *via 192.168.1.7, Lo66, [0/0], 00:04:06, direct 192.168.2.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.2.2, Eth4/37, [0/0], 00:37:51, direct 192.168.2.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.2.2, Eth4/37, [0/0], 00:37:51, local 192.168.6.0/24, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.2.1, Eth4/37, [110/20], 00:24:38, ospf-aci-inb, type-2 admin-Infra# admin-Infra# ping 192.168.6.1 vrf aci-inb PING 192.168.6.1 (192.168.6.1): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=0 ttl=62 time=0.608 ms 64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.55 ms 64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.452 ms 64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.495 ms 64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.468 ms --- 192.168.6.1 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 0.452/0.514/0.608 ms admin-Infra# ping 192.168.6.3 vrf aci-inb PING 192.168.6.3 (192.168.6.3): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.6.3: icmp_seq=0 ttl=61 time=0.731 ms 64 bytes from 192.168.6.3: icmp_seq=1 ttl=61 time=0.5 ms 64 bytes from 192.168.6.3: icmp_seq=2 ttl=61 time=0.489 ms 64 bytes from 192.168.6.3: icmp_seq=3 ttl=61 time=0.508 ms 64 bytes from 192.168.6.3: icmp_seq=4 ttl=61 time=0.485 ms --- 192.168.6.3 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 0.485/0.542/0.731 ms admin-Infra# ping 192.168.6.201 vrf aci-inb PING 192.168.6.201 (192.168.6.201): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.6.201: icmp_seq=0 ttl=63 time=0.765 ms 64 bytes from 192.168.6.201: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.507 ms 64 bytes from 192.168.6.201: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.458 ms 64 bytes from 192.168.6.201: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.457 ms 64 bytes from 192.168.6.201: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.469 ms --- 192.168.6.201 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 0.457/0.531/0.765 ms admin-Infra# ping 192.168.6.211 vrf aci-inb PING 192.168.6.211 (192.168.6.211): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.6.211: icmp_seq=0 ttl=63 time=0.814 ms 64 bytes from 192.168.6.211: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.525 ms 64 bytes from 192.168.6.211: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.533 ms 64 bytes from 192.168.6.211: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.502 ms 64 bytes from 192.168.6.211: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.492 ms --- 192.168.6.211 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 0.492/0.573/0.814 ms admin-Infra#

Opmerking: Als uw ACI-versie oud was, reageren de wervelkolomknooppunten niet op ping op de in-band aangezien ze loopback interfaces gebruiken voor connectiviteit die niet reageren op Address Resolution Protocol (ARP).

Wanneer in-band beheer is ingesteld, verkiest Cisco APIC altijd in-band voor verkeer dat afkomstig is van Cisco APIC (zoals TACACS).

OOB is nog steeds toegankelijk voor hosts die specifiek verzoeken naar het OOB-adres verzenden.

Problemen oplossen

Controleer eerst of er fouten zijn met INB.

Aan de Switch:

f6leaf102# show vrf mgmt:inb VRF-Name VRF-ID State Reason mgmt:inb 27 Up -- f6leaf102# f6leaf102# show ip int bri vrf mgmt:inb IP Interface Status for VRF "mgmt:inb"(27) Interface Address Interface Status eth1/40 192.168.2.1/24 protocol-up/link-up/admin-up vlan7 192.168.6.254/24 protocol-up/link-up/admin-up lo37 192.168.1.6/32 protocol-up/link-up/admin-up f6leaf102# f6leaf102# show ip route vrf mgmt:inb IP Route Table for VRF "mgmt:inb" '*' denotes best ucast next-hop '**' denotes best mcast next-hop '[x/y]' denotes [preference/metric] '%<string>' in via output denotes VRF <string> 192.168.1.6/32, ubest/mbest: 2/0, attached, direct *via 192.168.1.6, lo37, [0/0], 02:12:38, local, local *via 192.168.1.6, lo37, [0/0], 02:12:38, direct 192.168.1.7/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.2.2, eth1/40, [110/5], 00:03:09, ospf-default, intra 192.168.2.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct *via 192.168.2.1, eth1/40, [0/0], 00:37:13, direct 192.168.2.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.2.1, eth1/40, [0/0], 00:37:13, local, local 192.168.6.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct, pervasive *via 192.168.224.64%overlay-1, [1/0], 00:24:06, static 192.168.6.102/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.6.102, vlan7, [0/0], 00:21:38, local, local 192.168.6.254/32, ubest/mbest: 1/0, attached, pervasive *via 192.168.6.254, vlan7, [0/0], 00:21:38, local, local f6leaf102#

Over APIC:

f6apic1# ifconfig bond0.10: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1496 inet 192.168.6.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.6.255 inet6 fe80::2ef8:9bff:fee8:8a10 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether 2c:f8:9b:e8:8a:10 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 37 bytes 1892 (1.8 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 889 bytes 57990 (56.6 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 f6apic1# show inband-mgmt Table1 : INB-Mgmt Node Details Type Node ID IP Address Gateway Inband EPG Oper State ------------ ---------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- f6apic1 1 192.168.6.1/24 192.168.6.254 default up f6apic2 2 192.168.6.2/24 192.168.6.254 default up f6apic3 3 192.168.6.3/24 192.168.6.254 default up f6leaf101 101 192.168.6.101/24 192.168.6.254 default up f6leaf102 102 192.168.6.102/24 192.168.6.254 default up f6leaf111 111 192.168.6.111/24 192.168.6.254 default up f6leaf112 112 192.168.6.112/24 192.168.6.254 default up f6spine201 201 192.168.6.201/24 192.168.6.254 default up f6spine202 202 192.168.6.202/24 192.168.6.254 default up f6spine211 211 192.168.6.211/24 192.168.6.254 default up f6spine212 212 192.168.6.212/24 192.168.6.254 default up Table2 : InB-Mgmt EPG Details Name Qos Tag Nodes Vlan Oper State --------------- --------------- --------------- ---------- ---------- ---------- default unspecified 32778 1 vlan-10 up default unspecified 32778 2 vlan-10 up default unspecified 32778 3 vlan-10 up default unspecified 32778 101 vlan-10 up default unspecified 32778 102 vlan-10 up default unspecified 32778 111 vlan-10 up default unspecified 32778 112 vlan-10 up default unspecified 32778 201 vlan-10 up default unspecified 32778 202 vlan-10 up default unspecified 32778 211 vlan-10 up default unspecified 32778 212 vlan-10 up Table3 : INB-Mgmt EPG Contract Details INBAND-MGMT-EPG Contracts App Epg L3 External Epg Oper State --------------- --------------- ------------------------- ------------------------- ---------- default(P) ALL default all-subnet-epg up default(C) ALL default all-subnet-epg up f6apic1# f6apic1# bash admin@f6apic1:~> ip route show default via 192.168.6.254 dev bond0.10 metric 32 192.168.6.0/24 dev bond0.10 proto kernel scope link src 192.168.6.1 192.168.6.254 dev bond0.10 scope link src 192.168.6.1 admin@f6apic1:~> route -n Kernel IP routing table 0.0.0.0 192.168.6.254 0.0.0.0 UG 32 0 0 bond0.10 192.168.6.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 bond0.10 192.168.6.254 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 bond0.10 admin@f6apic1:~>

Opmerking: Deze Enforce Domain Validation-functie controleert de VLAN/Domain- en interfaceconfiguratie die door EPG wordt gebruikt. Als het niet is ingeschakeld, negeert Leaf de Domain Check bij het drukken van de configuratie.

Als deze optie is ingeschakeld, kan deze niet meer worden uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen deze optie in te schakelen om onvolledige configuratie te voorkomen.

Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

1. Configureer het VLAN van INB in de bladinterface

1.1. Een VLAN-pool maken

1.2. Fysiek domein maken

1.3. Bijlagebare profielen voor toegangsentiteiten maken

1.4. Beleidsgroep Bladaccess-poort maken

1.5. Beleidsgroep Bladaccess-poort maken

1.6. Interfaceprofiel op het blad toepassen

2. Wijs INB-adres toe in beheer

2.1. Bridge Domain (BD) maken voor INB-subnet

2.2. INB EPG aanmaken

2.3. Statische INB IP-adres aan het apparaat toewijzen

3.Leak INB-adres

3.1. Maak L3out in beheer huurder

3.2. Bijbehorende BD tot L3out

3.3. Contracten maken

3.4. Contract op INB EPG toepassen

3.5. Contract op L3out EPG toepassen

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Neem contact op met Cisco TAC voor verdere assistentie bij probleemoplossing.

Gerelateerde informatie

- Cisco ACI in-band beheerconfiguratie voor hardware-flow telemetrie-export

- Probleemoplossing voor ACI-extern doorsturen

- Probleemoplossing ACI L3Out - Subnet 0.0.0.0/0 en System PCTag 15

- Onverwachte routelekkage voor probleemoplossing in ACI

- Probleemoplossing voor ACI-toegangsbeleid

- ACI Fabric L3Out witboek

- Cisco ACI-contractgids - Witboek

- Cisco Technical Support en downloads