Inhoud

Inleiding

WAARSCHUWING/DEBUG/INFO-berichten van het Osmosix.log-bestand filteren

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u osmosix.log bestand moet filteren om alleen bepaalde berichten te tonen.

WAARSCHUWING/DEBUG/INFO-berichten van het Osmosix.log-bestand filteren

Open /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml en voeg de vetgedrukte sectie toe binnen het gebied dat begint met appendix name="ROLLING":

<appender name="ROLLING" class="org.apache.log4j.RollingFileAppender">

<param name="File" value="${catalina.base}/logs/osmosix.log"/>

<param name="Append" value="true"/>

<param name="MaxFileSize" value="10MB"/>

<param name="MaxBackupIndex" value="9"/>

<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">

<param name="ConversionPattern"

value="VENDOR_ID::%X{VENDOR_ID}::USER_ID::%X{USER_ID}::%d{ISO8601} %-5p %-15c{2} [%t] %x - %m%n"/>

</layout>

</appender>

Start de service opnieuw zodra dit is gewijzigd.  #/etc/init.d/tomcat opnieuw starten

Opmerking: Bij versie 4.4 en hoger hoeft de huidige service niet opnieuw te worden gestart.