Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft een probleem waarin implementaties niet in elke cloud voorkomen met de foutmelding "Format specifier '%s'".

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op CloudCenter-versies 4.8.0, 4.8.0.1 en 4.8.1.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Probleem

Windows implementaties in elke cloud die hostname gebruiken roepen scripts niet bij de foutmelding "Format specifier '%s'". Dezelfde foutmelding wordt ook in de logbestanden weergegeven.

Oplossing

Dit is een bekend insect. Op dit moment is de enige tijdelijke oplossing om de callouts uit te schakelen of de upgrade naar 4.8.0.2 te starten, de vroegste versie met een vaste waarde voor de hostname.