Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft een stap voor stap procedure om het nco_g_orakle-proces te vervangen door nco_g_jdbc in Prime Central 1.4 en latere releases.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Prime Central

- Opdrachten voor Basic Linux Operating System (OS)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Prime Central 1.4 en hoger

- Oracle-database

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

Na Prime Central-upgrades van een lagere versie naar Prime Central 1.4 en hoger releases merkt u in een paar gevallen dat het nco_g_orakle-proces nog steeds draait in plaats van het nco_g_jdbc-proces.

Standaardgedrag van het upgradeproces naar Prime Central 1.4 en latere release omvat vervanging van nco_g_oracle door nco_g_jdbc-proces.

Probleem

Prime Central G_JDBC.log verspreidt deze foutmelding die aangeeft waar het nco_g_orakle-proces nog steeds post Prime Central 1.4 draait en geeft vervolgens een volledige upgrade af:

Fatal: F-IVM-005-001: OpenServer - Fatal Error: Could not find server name 'NCO_GATE' in interfaces file

Opmerking: G_JDBC.log bestand is opgeslagen in installatiegids/faultmgmt/omnibus/log folder.

Oplossing

Stap 1. Controleer omni.date bestand voor NCO_GATE-items:

[NCO_GATE]

{

Primary:

4300

}

Opmerking: omni.dat bestand is opgeslagen in installatiegids/faultmmt/enz directory.

Stap 2. Als u andere NCO-items zoals deze, vindt en als NCO_GATE-items niet correct worden toegevoegd of toegevoegd, volgt u Stap 3:

[NCO_GATE_REF]

{

Primary:

4310

}

[NCO_GATE_TEST]

{

Primary:

4320

}

[NCO_GATE_PROD]

{

Primary:

4330

}

Stap 3. Voeg NCO_GATE items toe in omni.dat-bestand:

[NCO_GATE]

{

Primary:

4300

}

Opmerking: U moet een ingang voor NCO_GATE met een vrije open haven toevoegen.

Stap 4. Opgeven van interfaces-bestand /etc/interfaces.linux86:

su - primeusr

cd $NCHOME/bin/

./nco_igen -arch linux2x86

Stap 5. Start JDBC_Gateway opnieuw:

cd $NCHOME/omnibus/bin

./nco_pa_stop -server NCO_PA -user primeusr -password

-process JDBC_Gateway

./nco_pa_start -server NCO_PA -user primeusr -password

-process JDBC_Gateway

Opmerking: primeusrpwd is het wachtwoord voor de Prime Central-toepassingsgebruiker.

Stap 6. Vermoord het reeds begonnen nco_g_orakle proces van Linux OS.