Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Symptomen

Status

Resolutie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Automation-samenvattingen worden niet correct weergegeven in Mozilla Firefox wanneer bekeken via UNC-aandelen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco Tidal Enterprise Orchestrator 2.1+

- Firefox

- UNC-aandeel

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Symptomen

Automation-samenvattingen kunnen niet worden bekeken in Firefox.

Status

Er is voor deze kwestie een resolutie beschikbaar.

Resolutie

U kunt een IOS virtuele map gebruiken of Firefox configureren zodat u een UNC Share kunt blijven gebruiken.

Voltooi de volgende stappen om Firefox te configureren:

1. In de adresbalk Firefox gaat u naar ongeveer:fig, en erkent de waarschuwing.

2. Vind de security.fileuri.stric_orgin_policy, en dubbelklik op deze om dit op vals te zetten.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems