Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Conventies

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Het uitvoeren van Windows scripts in x64 omgevingen kan er continu toe leiden dat ze zeer vertraagd worden of stoppen met werken in het algemeen.

Voorwaarden

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 of hoger

- Windows X64

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Probleem

Het uitvoeren van Windows scripts in x64 omgevingen kan resulteren in scripts die extreem lang duren of helemaal niet werken. Het probleem is het gevolg van een lek in het geheugen LSASS.exe en wordt bevestigd door dit Microsoft artikel .

Oplossing

Ga naar dit Microsoft artikel en download en installeer de hotfix. Dit zal helpen om een deel van de geheugenlekkage die afkomstig is van LSASS.exe te verminderen.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems