Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Het standaardinstallatieprogramma voor Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) installeert de gewenste databases voor gebruik met TEO. Gebruikers moeten hun databases voor Tidal Enterprise Orchestrator mogelijk afzonderlijk van de standaardinstallatie installeren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 of hoger

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 of hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Oplossing

Voltooi deze stappen om de vereiste databases te installeren:

1. Voor of de Procesdatabase of Reporting Database kiest, in de Installeer media, DatabaseScript > MSSQL, en voert het database script in de \DatabaseScripts\MSSQL folder uit. Er is een TEOProcess.sql en een TEOReported.sql script.

2. Deze scripts moeten met een systeembeheerderaccount worden uitgevoerd om de databases en de benodigde tabellen te maken

3. Nadat de database en tabellen zijn gemaakt, voert u het installatieprogramma van de TEO uit en wijst u naar de juiste database server als dit wordt gevraagd.

4. De installateur detecteert dat u al een database hebt en vraagt u om de huidige database te gebruiken. Kies ja voor beide databases en ga verder met de installatie.

5. Raadpleeg Tidal Enterprise Orchestrator: Maak handmatig een TEO Report Database voor meer informatie over de Rapportagedatabase.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems