Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Het ROI-rapport

Instellen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Het Return on Investment (ROI) Report in TEO toont de eindgebruiker hoeveel geld hij bespaart wanneer TEO is toegestaan zijn bedrijfsprocessen te automatiseren in plaats van het handmatig te doen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 of hoger

- SQL-rapportageservices

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Het ROI-rapport

Het ROI-rapport vereist configuratie over uw TEO-server en de Reporting Services-server

Instellen

Voer de volgende stappen uit:

1. Als u rapporten naar uw SQL RS Server wilt importeren, klikt u op het tabblad Administratie en vervolgens klikt u op Databaseksinstellingen.

2. Klik met de rechtermuisknop op Rapportagedatabase > Importeren en vul de stappen in de wizard in.

3. Klik vervolgens op Adapters in hetzelfde tabblad Beheer en klik met de rechtermuisknop op Core Functions Adapter.

4. Klik op het tabblad ROI en voer op basis van uw zakelijke onderzoek de Uursnelheid in waarmee het u zou kosten om de geautomatiseerde processen handmatig uit te voeren. Klik op OK.

5. Voor de processen die u wilt volgen, moet u het proces bewerken en naar het tabblad Algemeen gaan voor Proceseigenschappen. Op dat tabblad ziet u een Tijd die is opgeslagen door de uitvoering van deze ingevoerde procedure. Voer de tijdwaarde in voor hoeveel seconden/minuten/uur u voor dit proces hebt opgeslagen.

Opmerking: dit is al gedefinieerd voor opgenomen Cisco-inhoud, maar als u nieuwe inhoud ontwikkelt, is de standaardinstelling 0, dus moet het worden geconfigureerd.

6. Om uw rapport te bekijken, ga naar uw SQL Reporting Services server, die normaal http://<RS_Server>/Reports is en ga dan naar de TEO Reporting link. Kies Core > Operations > ROI Report. Kies vervolgens uw TEO-server en genereer het rapport om uw dagelijkse kostenbesparingen te zien.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems