Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Fout bij gebruiken van webconsole

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe gebruikers toegang te verlenen wanneer er geen adequate permissies in het web.fig bestand of de webconsole-map zijn.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) en de webconsole ervan.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Fout bij gebruiken van webconsole

Wanneer de gebruiker tot de web console toegang heeft, ontvangt de gebruiker een op IS gebaseerde fout die op geen permissies of beperkte permissies verwijst naar toegang tot het web.fig bestand.

Voltooi deze stappen om de gebruiker toegang te geven:

1. Ga naar de web console folder, normaal gevonden in de installeer folder voor TEO.

2. Het is een vereiste dat de gebruikersgroep in het web.fig bestand en de webconsole folder is, zodat de achtergrondgebruikers toegang hebben tot het bestand.

3. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en de map en voeg de juiste beveiligingsprofielen toe om toegang te verlenen. Raadpleeg voor meer informatie over Windows-beveiliging de website van Microsoft.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems