Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

TEO-webconsole

Taken gebruiken

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u taken kunt gebruiken in de Tidal Enterprise Orchestrator (TEO)-webconsole.

Voorwaarden

Vereisten

Dit document vereist dat u over een algemene kennis van TEO-taken en de TEO-webconsole beschikt.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op TEO 2.1 of hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

TEO-webconsole

De TEO web console is een lichtere UI die een gebruiker in staat stelt om taken te bekijken die aan hen zijn toegewezen en om processen ad-hoc uit te voeren.

Taken gebruiken

Voer de volgende stappen uit:

1. Open uw TEO-webconsole en ga naar de pagina Mijn taken.

Opmerking: U ziet alleen taken die aan u of uw groep zijn toegewezen. Als u niet weet hoe u taken toewijst, raadpleegt u de TEO-documentatie of de contactondersteuning.

2. Op de pagina Mijn taken ziet u alle taken die aan u zijn toegewezen. Bovenaan de pagina kunt u ook selecteren of u taken wilt zien die alleen open taken zijn of alle taken (inclusief gesloten taken). Klik op de weblink voor elke taak aan de linkerkant om de taak te openen.

3. Nadat u de taak hebt geopend, kunt u met de taak communiceren, de status wijzigen en dingen zoals de automatiseringssamenvatting bekijken.

4. Deze webconsole-instelling met taken stelt u in staat om een grotere gebruikersbasis te gebruiken en toch hun input en interactie met de TEO-server te gebruiken.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems