Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Conventies

Uitgeven

zorgwekkende

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft een probleem dat klanten zullen zien wanneer ze van Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1.x tot 2.2 upgraden met Oracle Database Targets.

Voorwaarden

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Tidal Enterprise Orchestrator 2.2 of hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Uitgeven

Na de upgrade van een 2.1.x TEO-systeem naar een 2.2 TEO-systeem moeten de doelstellingen worden gecontroleerd en moet informatie worden toegevoegd. De doelen hebben echter een fout in de pogingen om verbinding te maken. Dit wordt doorgaans gezien in een ORA-12541-fout of een fout in relatie tot de haven. Dit probleem doet zich alleen voor wanneer het doel werd gedefinieerd in 2.1.x, en zal niet optreden als het doel opnieuw is gedefinieerd in 2.2.

zorgwekkende

Er zijn twee redenen voor deze kwestie:

- Het doel kan worden verwijderd en opnieuw worden gecreëerd.

- Het verbindingsstring kan worden veranderd in Data Source= {DS};SID= {SID};Port= {PT};Unicode=True.

Opmerking: Controleer of de poorten juist zijn wanneer u de verbindingsstring bijwerkt.

Het doel moet dan kunnen worden opgeslagen.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems