Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Conventies

Resolutie

TEOPPROCES verwijderen

TEOR-rapportage verwijderen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat informatie over de manier waarop de TEOPProcess- en TEORePORTING-databases moeten worden gewist als ze op Oracle zijn gebaseerd.

Voorwaarden

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 of hoger

- Oracle-database

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Resolutie

Deze paragraaf laat zien hoe de TEOPProcess- en TEORePORTING-databases moeten worden gewist. Dit veronderstelt dat de eindgebruiker hun proces/configuratie database "TEOPProcess" noemde.

TEOPPROCES verwijderen

Start deze opdrachten in Oracle:

1. DROP TABLESPACE TEOProcess_DATA INCLUSIEF INHOUD EN DATAFILES;

2. TABBLAD TUSSEN TABLESPACE TEOProcess_TEMP INCLUSIEF INHOUD EN DATAFILES;

3. DROP-gebruiker TEOPProcess CASCADE;

TEOR-rapportage verwijderen

Start deze opdrachten in Oracle:

1. DROP TABLESPACE TIARreport_DATA INCLUSIEF INHOUD EN DATAFILES;

2. TABBLAD TUSSEN TABLESPACE TIAReport_INDEX INCLUSIEF INHOUD EN DATAFILES;

3. DROP TABLESPACE TIARreport_TEMP INCLUSIEF INHOUD EN DATAFILES;

4. DROP-gebruiker TIAReport CASCADE;

Opmerking: Let op wanneer u de TEORePORTING-database verwijdert, aangezien veel TEO-toepassingsservers er in kunnen voeren. Verwijdert alleen de TEORePORTING-database als u deze niet langer nodig hebt voor een TEO-toepassingsserver.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems