Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Vind de versies Master, Client en Agent in de TES-client

TES 5.x

TES 6.x

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat instructies hoe de Master, Client en Agent-versies in de Tidal Enterprise Scheduler (TES)-client kunnen worden gevonden.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de Tidal Enterprise Scheduler.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Vind de versies Master, Client en Agent in de TES-client

TES 5.x

In versie 5.x van TES kunnen de Master and Agent versies voor Windows of Unix worden bepaald met deze procedure. Voer de volgende stappen uit:

1. Open de client.

2. Open vervolgens de menuoptie van het Administratie en kies Aansluitingen. De versies van Master en Agent zijn in de kop van de kolom Versie op de juiste regel.

3. De clientversie is vergelijkbaar. Kies Operations > Master Status. De versie voor elke aangesloten client staat onder de kop van de kolom Clientversie.

TES 6.x

In versie 6.x van TES kunnen de Master and Agent versies met deze procedure worden bepaald. Volg deze stappen.

1. Aanmelden bij de webinterface.

2. Kies verbindingen in de menuoptie Administration. De versies van Master en Agent zijn in de kop van de kolom Versie op de juiste regel.

3. Kies Operations > Master Status-menuoptie om de client te bepalen via de webinterface.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems