Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de TES_019002 op te lossen:Opname van knooppunt met ID [###] is mislukt foutbericht wanneer u probeert een Agent/Adapter-verbinding te verwijderen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de Tidal Enterprise Scheduler - versies 6.0.0, 6.0.1.170 en 6.0.1.178.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Probleem

Wanneer u probeert een Agent/Adapter-verbinding te verwijderen, wordt de foutmelding TES_01902:Delete Node met ID [####] mislukt.

Oplossing

Voltooi deze stappen om de verbinding te verwijderen:

1. Identificeer de werkgroepen in het deelvenster Werkgroep die toegang hebben tot de Agent.

2. Klik het aanvinkvakje voor de naam van de Agent aan om de toegang van de Werkgroep tot de Agent te verwijderen.

Opmerking: Dit probleem is gedocumenteerd in Cisco Bug ID CSCtr69079 (alleen geregistreerde klanten) en zal in een toekomstige productrelease worden gecorrigeerd.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems