Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft een probleem met Cisco Tidal Enterprise Scheduler (TES) OS/400-adapter die de taakuitvoering niet opslaat.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler

- ONS 15454/400-adapter

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Tidal Enterprise Scheduler versies 5.3.1 of hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Probleem

Cisco Tidal Enterprise Scheduler OS/400-adapter kan de taakuitvoer niet opnemen als de uitvoer niet naar de standaard systeemstandaardinstelling QEZJOBLOG gaat en de wachtrijnaam moet JOBLOG omvatten.

Oplossing

Verander de standaard uitvoerwachtrij voor het profiel van de iSeries gebruiker in QEZJOBLOG.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems