Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft waarom wachtrijen die niet langer nodig zijn, niet in het deelvenster Wachtrijen kunnen worden verwijderd.

Voorwaarden

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Tidal Enterprise Scheduler.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Probleem

Een wachtrij kan niet worden verwijderd als er werkrecords verbonden zijn. De werktafel bevat een buitenlandse sleutelrelatie tot de quemtentabel.

Oplossing

Voer een van deze handelingen uit om dit probleem op te lossen:

- Reinig handmatig alle werkrecords die in de wachtrij staan.

- Selecteer de optie Systeemconfiguratie van de automatische configuratie van de dagelijkse historie om deze records automatisch te laten wissen nadat de retentieperiode is verlopen.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems