Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Conventies

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft welke stappen moeten worden uitgevoerd wanneer de gebruiker deze DB2-fout met Tidal Transaction Analyzer ontvangt:

type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an execption.

Voorwaarden

Gebruikte componenten

- Tidal Transaction Analyzer 1.9 of hoger

- IBM DB2

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Probleem

Bij de DB2-cliënt worden fouten ontvangen.

Oplossing

Volg deze stappen:

1. Controleer dat de DB2-client correct geïnstalleerd en geconfigureerd is.

2. Controleer dat u via de DB2-client verbinding kunt maken met uw DB2-database.

3. Controleer dat uw DB2 client 32 bit is.

Opmerking: Als je een 64-bits DB2-client runt, werkt deze niet met Transaction Analyzer.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems