Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Controleer de voedingsstatus

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe een stroomonderbreking voor een TelePresence EX90-systeem kan worden gedetecteerd.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de CTS-EX90-K9.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Controleer de voedingsstatus

Een defecte voedingseenheid kan de oorzaak zijn van een TelePresence EX90-systeem dat niet kan worden ingeschakeld.

Let bij aansluiting van het EX90-systeem op de stroomtoevoer en de voedingseenheid die op het apparaat is aangesloten op de kleur van het LED-netsnoer op de stroomtoevoer. Als de stroomtoevoer normaal werkt, heeft het een blauw LED zoals in dit beeld:

Als de stroomtoevoer defect is, heeft de stroomtoevoer niet het blauwe LED-indicatielampje zoals in dit beeld: