Inhoud

Inleiding

Station bevestigen in opslagondersteuningsbundel

Informatie van het HX-systeem valideren

Station aan host toewijzen

Toewijzing van Drive-serienummer aan UCS via UCSM sam_techsupportinfo

Informatie van UCS-systeem valideren

Inschakelen via GUI

Controleer via CLI

Inleiding

Dit document loopt door het in kaart brengen van een station dat in HX op de zwarte lijst staat, naar het station in UCS. Dit helpt u bij het opsporen van problemen bij het oplossen van problemen, het identificeren van op een zwarte lijst weergegeven drive en PID van het station in een Hyperflex omgeving.  We hebben zowel de HX- als de UCS-logbestanden voor dit proces nodig. U kunt ook de opdrachten van een actief systeem uitvoeren nadat SSH het apparaat in is gegaan.

Station bevestigen in opslagondersteuningsbundel

/var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt

1.2.1:55cd2e414d9c5754:Intel:INTEL_SSDSC2BX016T4K:BTHC702104YY1P6PGN:G201CS01:SATA:SSD:1526185:Inactive:/dev/sdc 1.2.2:5000c50093bb784b:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1Q00000C732VC38:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdd

1.2.3:5000c50093bb79e3:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1R50000C731NZPQ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sde

1.2.4:5000c50093bb44fb:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TBD0000C734EDN2:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdf

1.2.5:5000c50098c02517:SEAGATE:ST1200MM0088:S402MYZ30000E711CNZS:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdg

1.2.6:5000c50093aef283:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4017Z8S0000C7332TP0:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdh

1.2.7:5000c50093aed897:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401756R0000C732SZXS:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdi

1.2.8:5000c50093afdc97:SEAGATE:ST1200MM0088:Z40185SK0000C7332WWZ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdj

1.2.9:5000c50093affc0f:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016WGF0000C7323GJD:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdk

1.2.10:5000c50093bb1133:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019WEB0000C734EGAF:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdl

1.2.11:5000c50093bb6487:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A2FR0000C734HM49:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdm

1.2.12:5000c50093bb6db7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A22C0000C734HPDP:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdn

1.2.13:5000c50093bb403f:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TCV0000C734EF4S:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdo

1.2.14:5000c50093bb6633:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A2C40000C734HQF5:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdp

1.2.15:5000c50093bb4423:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TBR0000C734EDLY:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdq

1.2.16:5000c50093bb75ff:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1SC0000C734HMBL:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdr

1.2.17:5000c50093a66f67:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016C2Y0000C7324EPZ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sds

1.2.18:5000c50093a67813:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016RC20000C7324GS4:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdt

1.2.19:5000c50093a695db:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016PWY0000C732A8DR:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdu

1.2.20:5000c50093a675b7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016RP30000C7323J1C:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdv

1.2.21:5000c50093a662c7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BME0000C727L0BG:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdw

1.2.22:5000c50093a68ac7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016QHP0000C732ADRB:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdx

1.2.23:5000c50093a66597:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BGP0000C7324JEL:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdy

1.2.24:5000c50093a686eb:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BA50000C7323HYD:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdz

/cmds_output/stcli_node_list.txt ...

----------------------------------------

blacklistCount: 1

medium: solidstate

capacity: 1.3T

state: blacklisted <<<<<<

version: 0

entityRef:

type: disk

id: 55cd2e414d9c5754:0000000000000000

usage: caching

lastModifiedTime: 1539801326000

usedCapacity: 164.0M

----------------------------------------

Stap 1. Controleer of in de uitvoer van /var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt hierboven, een schijf "Inactief" is. Let op de schijfruimte, id van de schijf, leveranciermodel en serienummer van de schijf.

Stap 2. In de uitvoer van /cmds_output/stcli_node_list.txt bevestig dat het station op de zwarte lijst staat en dat het overeenkomt met de id die we in Stap 1 hierboven hebben gekregen.

Informatie van het HX-systeem valideren

U moet deze opdrachten op het actieve systeem uitvoeren en vervolgens de corresponderende HX-stappen hierboven volgen

cat /var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt

stcli node list

Station aan host toewijzen

Stap 1. De eerste stap is het verkrijgen van de schijfruimte die niet is ingeschakeld door HX Connect.

Stap 2. Gebruik de opdracht cat stevents.log en grep voor de disk identifier om de knooppunt-ID te krijgen.

Stap 3. Start "StCLI-clusterinformatie | minder" om de knooppunt-ID aan het IP-adres van de host te koppelen.

cat /var/log/springpath/stevents.logs | grep 55cd2e414d9c5754

2016-06-13 22:22:55,657 INFO Event Posted Successfully: DiskFailedEvent, Disk 55cd2e414d9c5754:0000000000000000 on node 1276a402564d0cb9:995b4d5ec32beabc failed, 1465856569490

Stcli cluster info | less

stNodes:

----------------------------------------

type: node

id: 5a2595a9-1678-9343-9351-e854cc98d027

name: 172.X.X.193

----------------------------------------

type: node <<<<<<     id: 1276a402564d0cb9:995b4d5ec32beabc     name: 172.X.X.194

----------------------------------------

type: node

id: ba8f98a6-09da-2440-9609-50d91a241c86

name: 172.X.X.192

----------------------------------------

type: node

id: be108c11-3584-0b49-94d2-18ca9e6543da

name: 172.X.X.195

----------------------------------------

Toewijzing van Drive-serienummer aan UCS via UCSM sam_techsupportinfo

`show server inventory expand`

Server 1:

...

Local Disk 1:

Product Name: 1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X  endurance)

PID: UCS-SD16TB12S3-EP

VID: V01

Vendor: ATA

Model: INTEL SSDSC2BX016T4K <<<<<<

Vendor Description: Intel

Serial: BTHC652200H01P6PGN <<<<<<

HW Rev: 0

Block Size: 512

Blocks: 3125626880

Operability: Operable

Oper Qualifier Reason: N/A

Presence: Equipped

Size: 1526185

Drive State: Unconfigured Good

Power State: Active

Link Speed: 6 Gbps

Device Version: CS01

Device Type: SSD

Thermal: N/A

In sam_techsupportinfo, zoek naar het serienummer (vanuit Stap 1 hierboven). Zoek vervolgens het station dat is mislukt en haal de Cisco PID eraf. Als u wilt zien welke server vanuit de UCS-zijde is geïnstalleerd, moet u in de logbestanden scrollen totdat u het servernummer en de informatie hebt bereikt. U kunt ook de rest van de serverconfiguratie uit deze uitvoer halen.

Informatie van UCS-systeem valideren

U dient de onderstaande opdrachten in te voeren en vervolgens de corresponderende UCS stappen boven uit te voeren. U dient deze via de UCSM GUI of SSH in het UCSM IP-adres te controleren.

Inschakelen via GUI

Navigeren in naar UCSM > Server X > inventaris > Opslag > Schijven > Alles uitvouwen > Seriële kolom

Controleer via CLI

De inventaris van alle servers weergeven

HX-UCSM-B# show server inventory storage detail

Of, als je weet op welke server je de inventaris wilt uitvouwen op

HX-UCSM-B# scope server 1

HX-UCSM-B /server # show inventory storage detail