Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

PA-A3-architectuur

Invoerfouten die worden gebruikt voor het weergeven van een ATM-opdracht

Invoerfouten die gebruik maken van ATM-opdracht voor tonen

Uitloopfouten die gebruiken tonen interfaceopdracht

Interface-fouten naar Cisco TAC melden

Gerelateerde informatie

Inleiding

Cisco biedt drie ATM-poortadapters voor 7500 en 7200 Series routers. De PA-A3 poortadapter is ontworpen voor gebruik op WAN-links die traffic shaping moeten implementeren om bandbreedte op de virtuele circuits te controleren.

PA-A3 is ook bekend als ATM Deluxe of Enhanced PA. U kunt bepalen of u een PA-A3 poortadapter hebt met het gebruik van de tonen diag of de opdrachten van het interfacetaal tonen. Bijvoorbeeld, wanneer u de opdracht van het tonen interface ATM gebruikt, kunt u deze uitvoer zien:

router#show interface atm1/0/0

ATM1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is cyBus ENHANCED ATM PA

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 44209 Kbit, DLY 190 usec,

reliability 255/255, load 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set, keepalive not set

Encapsulation(s): AAL5 AAL3/4

4096 maximum active VCs, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input never, output 00:03:14, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

8 packets input, 743 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

5 packets output, 560 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffers copied, 0 interrupts, 0 failures

Dit document legt uit wat de PA-A3 input- en uitvoerfouttellers worden weergegeven in de uitvoer van het ATM-opdrachtgemiddelde van de show. Wanneer deze foutenverhoging, beïnvloeden zij de betrouwbaarheidsteller, die de waarschijnlijkheid aangeeft dat een pakket met succes wordt verzonden of ontvangen. De waarde wordt uitgedrukt als een fractie van 255, met een waarde van 255 die op een volledig betrouwbare verbinding wijst.

router#show interface atm 10/1/0

ATM10/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is cyBus ENHANCED ATM PA

MTU 1500 bytes, sub MTU 1500, BW  149760 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 249/255, txload 1/255, rxload 1/255

[snip]

De betrouwbaarheid wordt berekend met behulp van deze formule:

reliability = number of errors / number of total frames

De uitvoer van de showinterface toont de gemiddelde betrouwbaarheid. Verwijs naar het begrip van de Definitie van bits per seconde (bits/sec) van de uitvoer van de show interfaces voor meer informatie.

Opmerking: Raadpleeg Invoerdruppels voor probleemoplossing op ATM-routerinterfaces voor meer informatie over hoe u problemen kunt oplossen bij invoerdruppels op ATM-routerinterfaces.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

PA-A3-architectuur

PA-A3 gebruikt een SAR-chip (ATMizer II segmentation and REassemblation). De output van show controllers atm opdracht toont de naam van SAR, in dit voorbeeld:

7200-2#show controller atm 3/0

Interface ATM3/0 is up

Hardware is ENHANCED ATM PA - DS3 (45Mbps)

Lane client mac address is 0030.7b1e.9054

Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

Firmware rev: G119, Framer rev: 1, ATMIZER II rev: 3

idb=0x61499630, ds=0x6149E9C0, vc=0x614BE940

slot 3, unit 2, subunit 0, fci_type 0x005B, ticks 73495

400 rx buffers: size=512, encap=64, trailer=28, magic=4

Curr Stats:

rx_cell_lost=0, rx_no_buffer=0, rx_crc_10=0

rx_cell_len=0, rx_no_vcd=0, rx_cell_throttle=0, tx_aci_err=0

[snip]

De router slaat een cel of een opnieuw gemonteerd pakket op verschillende geheugenlocaties op. Kijk dit proces meer in detail, met behulp van diagrammen om de pad bits te illustreren die genomen worden wanneer ze ontvangen worden van de fysieke draad bij PA-A3:

1. Als een cel aankomt, slaat de chip de cel op in het eerste-in-first-out (FIFO) geheugen, dat vier 48-byte cellen kan bevatten.

2. De cel verplaatst zich vervolgens naar de ATMizer SAR-celbuffers, die bestaan uit 4 MB transmission (Tx) en 4 MB ontvang (Rx) aan boord van het geheugen of lokaal statisch willekeurig toegangsgeheugen (SRAM).

3. Op dit punt nemen de cellen een ander pad dat afhankelijk is van de hardwareversie van de PA-A3.

- Met hardwareherziening 1.0 gebruikt de PA-A3 het onboard SRAM alleen als extra celopslag en stuurt de cellen over de Perifere Component Interconnect (PCI) naar het VIP-host (Versatile Interface Processor) of Network Processing Engine (NPE) host-geheugen, waar deze opnieuw worden gemonteerd.

- Met hardware-revisie 2.0 reassembleert de PA-A3 de cellen in zijn eigen geheugen, in plaats van het host-geheugen.

Met andere woorden, revisie 2.0 gebruikt frame mode en transporteert pakketten van de poortadapter naar het host-geheugen, terwijl revisie 1.0 celmodus gebruikt en cellen naar het host-geheugen overbrengt.

Gebruik de opdracht Show diag om de hardwareherziening van uw PA-A3 te bepalen:

router#show diag

PA Bay 1 Information:

ENHANCED ATM OC3 MM PA, 1 ports

EEPROM format version 1

HW rev 2.00, Board revision A0

Serial number: 11535651  Part number: 73-2430-04

Invoerfouten die worden gebruikt voor het weergeven van een ATM-opdracht

In sommige gevallen kunnen binnenkomende cellen worden gedropt of beschadigd, wat leidt tot invoerfouten zoals weergegeven in de uitvoer van de opdracht van de tooninterface-ATM. In deze tabel wordt uitgelegd wat elke fout-teller betekent.

Fout

verklaring

overrun

Dit is het aantal keer dat de FIFO-herinnering van de boeren door een gebrek aan SAR-buffers overschrijdt.

frame

Dit is het aantal keer dat een cel slecht is of wordt laten vallen wanneer de veer zijn overloop FIFO spoelde.

abort

Dit is het aantal pakketdruppels dat wordt veroorzaakt door het knoeien met cellen op het microcodeniveau om framing-overschrijdingen te voorkomen.

ignored

Dit is het aantal pakketten dat is gevallen omdat er geen buffer van het pakketgeheugen beschikbaar was of omdat de microcode van de poortadapter het virtuele circuit (VC) heeft geblokkeerd en geen nieuwe pakketten meer accepteerde. De ontvangstbuffer kan vullen wanneer een snelle ATM interface een langzamere uitgaande interface voedt.

no buffer

Dit is het aantal keer dat de ATM-interface geen SAR-buffers verzenden bij het verzenden van pakketten via een groot aantal langzame VC’s.

CRC

Dit is het aantal keer dat een opnieuw gemonteerd pakket de AAL5 (ATM adapterlaag) aanhangwagen CRC-32 (cyclische redundantie controle) mislukt, meestal omdat sommige cellen van het pakket verloren zijn door een van deze redenen:

- FIFO-overschrijding

- Microcode-bundeling

- CRC-10 gegenereerd door gebruik, beheer en onderhoud (OAM)

- Netwerkcongestie in de ATM-switch-cloud

- Echte lijn ruis dat een beetje fout veroorzaakt

Raadpleeg de CRC-handleiding voor probleemoplossing voor ATM-interfaces voor meer informatie.

runts

Dit is het aantal pakketten dat kleiner is dan één cel. Celbeschadiging door de vezel Rx FIFO spoeling veroorzaakt deze aandoening.

giants

Dit is het aantal pakketten dat groter is dan de VC maximum transmissie-eenheid (MTU). Er kan een reus worden gevormd wanneer de laatste cel van een pakje is verbroken, zodat er twee opeenvolgende pakketten aan elkaar worden gekoppeld.

Invoerfouten die gebruik maken van ATM-opdracht voor tonen

De output van de ATM-opdracht van showcontrollers geeft verschillende input error tellingen weer die ook kunnen worden gebruikt om problemen met de prestaties op uw ATM-interface op te lossen. Deze tellers worden in vet gemarkeerd:

7200-2#show controller atm 3/0

Interface ATM3/0 is up

Hardware is ENHANCED ATM PA - DS3 (45Mbps)

Lane client mac address is 0030.7b1e.9054

Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

Firmware rev: G119, Framer rev: 1, ATMIZER II rev: 3

idb=0x61499630, ds=0x6149E9C0, vc=0x614BE940

slot 3, unit 2, subunit 0, fci_type 0x005B, ticks 73495

400 rx buffers: size=512, encap=64, trailer=28, magic=4

Curr Stats:

rx_cell_lost=0, rx_no_buffer=0, rx_crc_10=0

rx_cell_len=0, rx_no_vcd=0, rx_cell_throttle=0, tx_aci_err=0

[snip]

teler

verklaring

rx_cell_lost

Dit is het aantal keer dat de SAR verloren of verkeerd ingesloten cellen detecteert met de vergelijking van de eigenlijke of geaccumuleerde lading lengte met de waarde van het payload-lengte-veld in de AAL5-aanhangwagen van het geherassembleerde pakket. De PA-A3 berekent de geaccumuleerde payload-lengte door 48 te vermenigvuldigen met het aantal ontvangen cellen sinds de laatste cel met het end-of-AAL5-PDU-bit dat op één wordt ingesteld. Het derde bit of the payload type identifier [PTI] veld geeft aan of de cel de laatste cel van een meerlaagse gegevensframe is.
Opmerking: deze teller neemt momenteel onder zeer zeldzame omstandigheden toe. Cellen die in het ATM-netwerk zijn verloren, veroorzaken alleen CRC-fouten. Cisco bug-ID CSCdu88572 (alleen geregistreerde klanten) definieert dit.

rx_no_buffer

Dit is het aantal keer dat er geen pakketbuffer beschikbaar was om een inkomende cel op te slaan. In deze voorwaarde, daalt de router het volledige pakket binnen het geheugen aan boord van PA-A3. Merk op dat het pakket nooit aan het geheugen van de gastheer op NPE of VIP maakt.

rx_crc_10

Dit is het aantal keer dat een ATM-cel de CRC-10 checksum niet gebruikt door OAM-cellen, resource management (RM) cellen en AAL3 of AAL4 pakketten.

rx_cell_len

Dit is het aantal keren dat de ontvangen lengte van de cellading minder dan 48 bytes is.

rx_no_vcd

Dit is het aantal keren dat de PA-A3 een cel zonder een corresponderende virtuele circuitbeschrijver (VCD) in zijn lokale VC-tabel heeft ontvangen.

rx_cell_throttle

Dit is het aantal keren dat de PA-A3-microcode niet omgaat met de inkomende celsnelheid en de proactief gedropte cellen. PA-A3 begint de interface te wurgen als het totaal gebruik van de celbuffer groter is dan een vooraf ingesteld hoog watermerk.

Uitloopfouten die gebruiken tonen interfaceopdracht

De tegenstappen van de uitvoerfouten voor een PA-A3-interface onder deze omstandigheden:

- Er is een pakket gepland voor verzending op een VC die niet in de UP-status staat.

- Een pakket heeft een ongeldig of niet-herkend virtueel circuitbeschrijvingsnummer.

- SAR levert geen cellen op de computer.

- Een niet-OAM-pakket gebruikt een VCD-waarde van 0, die alleen voor OAM-pakketten is gereserveerd. De uitvoerteller neemt in deze toestand niet langer toe (CSCdp86348).

- Andere diverse redenen, zoals interactie met een bepaalde functie

Gebruik de opdracht ATM-fout oplossen om het vergroten van uitvoerfouten in de oplossing te voorkomen. Leg ook verschillende uitgangen van de ATM-opdracht van de show controller vast.

Opmerking: de opdracht debug ATM error afdrukken van uitvoer debug, alleen als deze een fout detecteert en normaal niet storend is voor een functionerende productieruter.

Wanneer u een PA-A3 op de 7500 Series gebruikt, moet u de fout van de ATM-fout opnemen en het controllertype vanaf de console van de VIP (VIP) tonen. Gebruik de opdracht if-con om de VIP-console in te voeren en if-stop om af te sluiten.

Interface-fouten naar Cisco TAC melden

Verzamel deze informatie voordat u invoerfouten aan het Cisco Technical Assistance Center meldt:

- Uitvoer uit de opdracht Technische ondersteuning van de show in de modus zodat de configuratie van de projector ingeschakeld is

- Verschillende opnamen van het tonen interface atm en tonen atm vc opdrachten en bewijsmateriaal van de specifieke fout

- Maak antwoorden op deze vragen klaar:

- Hoe lang heeft de ATM-interface de fouten ervaren?

- Bij toename van invoerfouten: gedurende perioden van hoog verkeer of gedurende de hele dag?

- Heb je onlangs nieuwe protocollen of hardware aan de router toegevoegd?

- Heb je de Cisco IOS® software onlangs gemoderniseerd?

Gerelateerde informatie

- Stapels voor probleemoplossing in invoerwachtrij en uitloop

- Toetsing van prestaties

- VIP CPU’s die werken bij 99% en RX-Side Buffering

- Ondersteuning van ATM-technologie

- Meer ATM-informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems