Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Stap 1: Identificeer het probleem

Stap 2: De pleister aanbrengen

Stap 3: Upgrade de software

Stap 4: Controleer de upgrade

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen en oplossing voor probleemoplossing bij DHCP-pakketdalingen in EVP op Cisco Catalyst 9500X/9600X Series-switches.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Basis begrip van DHCP en zijn verrichting in een netwerk.

- Bekendheid met Cisco IOS-opdrachten en technieken voor probleemoplossing.

- Kennis van LAN-switching en routeringsprotocollen.

- Kennis van gemeenschappelijke EVPN-configuratiescenario's.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Hardware: Cisco Catalyst 9500X-28C8D, 9500X-60L4D of 9600X-SUP-2

- Software versie: 17.12.x

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

Het probleem is dat DHCP-pakketten die terugkomen van de DHCP-server (DHCP OFFER) door de switch die als relay agent fungeert worden gedropt, wanneer de DHCP-client en -server zijn verbonden met hetzelfde VTEP/Blad-knooppunt, maar zich in twee verschillende VRF's bevinden.

- In dit voorbeeld is de client in VLAN 10 in VRF GREEN en de server in VLAN 20 in VRF RED. Dit probleem kan door deze beveloutput worden geïdentificeerd:

device#show run interface vlan 10

interface Vlan10

description CLIENT

mac-address cafe.cafe.cafe

vrf forwarding GREEN

ip dhcp relay source-interface Loopback10

ip address 172.30.208.1 255.255.255.128

ip helper-address vrf RED 192.168.1.10 <-- Leaking from GREEN to RED

device#show run interface vlan 20

interface Vlan20

description SERVER

mac-address abcd.abcd.abcd

vrf forwarding RED                  <--- Server is in VRF RED (Same VTEP)

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

device# show plat soft fed switch active punt asic-cause br

ASIC Cause Statistics Brief

+-----------------------------------------------------------------------------------+

| Source |         Cause        |           Rx            |           Drop          |

|        |                      |     cur    |    delta   |     cur    |    delta   |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

LPTS   DHCPv4 S to S           577087870         9219        30905            7  <-- Drops in this counter

LPTS   DHCPv4 C to S               56467            0        56467            0

Oplossing

De oplossing is het upgraden van de softwareversie om het probleem op te lossen. Deze stappen schetsen het proces:

Stap 1: Identificeer het probleem

Identificeer het probleem met behulp van de opdracht:

device#show plat soft fed switch active punt asic-cause br

Stap 2: De pleister aanbrengen

Pas de fix toe in Cisco bug ID CSCwm4805die het probleem verhelpt. Versie 17.15.1 en hoger. Er zijn geen plannen om dit in enige eerdere release treinen te repareren.

Stap 3: Upgrade de software

Upgrade de actieve switch naar de nieuwste versie en initialiseer de switches terug in SVL:

device#install add file bootflash:cat9k_iosxe.17.15.1.SPA.bin activate commit

Stap 4: Controleer de upgrade

Controleer de upgrade en zorg ervoor dat het probleem is opgelost:

device#show version

Gerelateerde informatie

- Cisco Technical Support en downloads

- Cisco fout-id CSCwm44805