Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

De MS PPTP-server configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Bronnen voor probleemoplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Microsoft (MS) Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) wordt gebruikt om externe gebruikers in staat te stellen om op een beveiligde manier via het openbare internet verbinding te maken met hun bedrijfsnetwerk. U kunt één IP-adres aan een externe locatie toewijzen om uw openbare IP-adressen te besparen. Vervolgens kunt u meerdere gebruikers toestaan om PPTP-verbindingen tegelijkertijd op dezelfde of op verschillende locaties in te stellen. PPTP is toegevoegd aan Cisco IOS® softwarerelease 12.1(4)T.

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte NAT - Ondersteuning voor PPTP in een configuratiescherm voor poortadresomzetting in de Cisco IOS-softwarerelease 12.1 T. vroege implementatiereeks.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco 3600 routers die Cisco IOS-softwarereleases 12.1.5(9)T en 12.2.3 uitvoeren

- Alle Windows besturingssysteemplatforms met ingebouwde PPTP-clients

- MS Windows 2000 geavanceerde server met een ingebouwde PPTP-server

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Gebruik het Opdrachtupgereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te vinden over de opdrachten die in dit document worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- Routerlicht

- IP NAT-vertaaltabel

- Routerhuis

- IP NAT-vertaaltabel

Routerlicht

Current configuration : 1136 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug upti

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

boot system tftp c3660-jk9o3s-mz.122-3.bin 255.255.255.255

!

ip subnet-zero

!

!

no ip domain-lookup

!

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

cns event-service server

!

!

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.64.10.13 255.255.255.224

!--- Defines the interface as external for NAT.

ip nat outside

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.200.1 255.255.255.0

!--- Defines the interface as internal for NAT.

ip nat inside

duplex auto

speed auto

!

interface Serial1/0

no ip address

shutdown

no fair-queue

!

interface Serial1/1

no ip address

shutdown

!

interface Serial1/2

no ip address

shutdown

!

interface Serial1/3

no ip address

shutdown

!

!--- Indicates that any packets received on the inside interface permitted !--- by access list 101 share one public IP address (the address on Fa0/0).

ip nat inside source list 101 interface FastEthernet0/0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.64.10.1

no ip http server

!

access-list 101 permit ip any any

!

!

dial-peer cor custom

!

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

IP NAT-vertaaltabel

light#show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local          Outside local      Outside global

gre 10.64.10.13:50150  192.168.200.253:50150 10.64.10.21:50150  10.64.10.21:50150

gre 10.64.10.13:50151  192.168.200.254:50151 10.64.10.21:50151  10.64.10.21:50151

gre 10.64.10.13:0      192.168.200.254:0     10.64.10.21:0      10.64.10.21:0

gre 10.64.10.13:32768  192.168.200.253:32768 10.64.10.21:32768  10.64.10.21:32768

tcp 10.64.10.13:2643   192.168.200.253:2643  10.64.10.21:1723   10.64.10.21:1723

tcp 10.64.10.13:3546   192.168.200.254:3546  10.64.10.21:1723   10.64.10.21:1723

Routerhuis

Building configuration...

Current configuration : 2281 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname house

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.64.10.21 255.255.255.224

!--- Defines the interface as external for NAT.

ip nat outside

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.50.1 255.255.255.0

!--- Defines the interface as internal for NAT.

ip nat inside

duplex auto

speed auto

!

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

!--- Indicates that any packets received on the inside interface permitted by !--- access list 101 share one public IP address (the address on Fa0/0).

ip nat inside source list 101 interface FastEthernet0/0 overload

!--- Static port translation for the Microsoft PPTP server on TCP port 1723 !--- share one public IP address (the address on Fa0/0).

ip nat inside source static tcp 192.168.50.2 1723 interface FastEthernet0/0 1723

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.64.10.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

access-list 101 permit ip any any

!

!

snmp-server manager

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

!

end

IP NAT-vertaaltabel

house#show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global

gre 10.64.10.21:50150  192.168.50.2:50150 10.64.10.13:50150  10.64.10.13:50150

gre 10.64.10.21:50151  192.168.50.2:50151 10.64.10.13:50151  10.64.10.13:50151

gre 10.64.10.21:0      192.168.50.2:0     10.64.10.13:0      10.64.10.13:0

gre 10.64.10.21:32768  192.168.50.2:32768 10.64.10.13:32768  10.64.10.13:32768

tcp 10.64.10.21:1723   192.168.50.2:1723  10.64.10.13:2643   10.64.10.13:2643

tcp 10.64.10.21:1723   192.168.50.2:1723  ---                ---

tcp 10.64.10.21:80     192.168.50.2:80    ---                ---

tcp 10.64.10.21:1723   192.168.50.2:1723  10.64.10.13:3546   10.64.10.13:3546

De MS PPTP-server configureren

Voltooi deze stappen om de MS PPTP-server te configureren:

1. Ga naar routing en Remote Access en kies het configureren en inschakelen van routing en externe toegang.

2. In de Wizard Routing en Remote Access Server kiest u VPN-server (Virtual Private Network).

3. Defineer de buiten- en binnennetwerkIP-adressen voor de interfacekaart van het servernetwerk (NIC).

4. Pas een IP-pool aan de externe PPTP-clients toe.

5. U kunt de MS RADIUS-detectieserver gebruiken of u kunt lokale authenticatie gebruiken.

6. Maak de lokale gebruikersdatabase voor lokale authenticatie.

7. Twee PPTP-clients achter de PAT-router (Port Address Translation) worden aangesloten op de MS PPTP-server.

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

- toon ip nat vertalingen - toont de inhoud van de vertaaltabel.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Bronnen voor probleemoplossing

- Microsoft Windows 2000-configuratie van de externe toegangsserver als VPN-server

Gerelateerde informatie

- RFC 2637: Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems