Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Voorbeeld

Gerelateerde informatie

Inleiding

Cisco numerieke waarde-mibs kunnen worden gepoleld en dorsd via NetView of HPOV. De online documentatie, trainingsmaterialen en handleidingen van NetView en HPOV verklaren dit proces in detail. Dit document geeft een voorbeeld van hoe u een gebeurtenis kunt genereren om naar het gebied van NetView/HPOV gebeurtenissen te gaan wanneer "ifInOctets" op Digdug (de router in dit voorbeeld) 1700000 overschrijdt.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Voorbeeld

Voer de volgende stappen uit:

1. Om naar het gebied van de gegevensverzameling en de Drempel te gaan, typt u de verzamelingen van de opdrachtregel of Opties (HPOV) en vervolgens de gegevensverzameling en -drempels, of Gereedschappen (NetView) en vervolgens de gegevensverzameling en -drempels.

Het venster voor het verzamelen van gegevens door MIB verschijnt.

2. Klik op de knop Toevoegen op het rechter middenscherm. (Op HPOV 4.x is dit Bewerken/Add/Mib Objects van de top pull-down.)

Het venster voor het selecteren van Mib Data Collector/Mib Object verschijnt.

3. Klik op management en ga de boom omlaag naar mib-2, interfaces, indienTabel, alsEntry, indienInOctets. Met deze markering klikt u op Description om te bevestigen dat dit is wat u wilt. Selecteer vervolgens Sluiten en dan ok.

Opmerking: als dit een fout veroorzaakt door deel uit te maken van een gescande collectie, kunt u iets anders kiezen.

Het venster van de de gegevensverzameling/Add Collectie verschijnt.

4. Voer de bronrouter voor verzameling in (digitaal in dit voorbeeld) en klik op Add.

In het gebied Inzamelmodus zijn er vier opties:

- Niet opslaan, drempels controleren

- Bewaren, geen drempel

- Bewaren, Drempel controleren

- Inzameling uitsluiten

5. Kies Niet opslaan, controleer de drempel en vul het steminterval in. Kies 1u (uur); het standaard valnummer is 58720263.

6. Vul de waarde 17000000 voor de drempel in.

De herarmwaarde is om aan te geven dat wanneer de val wordt gegenereerd wanneer de drempelwaarde wordt overschreden, deze niet opnieuw zal worden gegenereerd totdat de herarmwaarde is bereikt. Daarom vul je 160000000 in, dus als 170000000 wordt overschreden, vallen er niet meer op tot 16000000.

7. Kies in bepaalde gevallen uit Lijst en vul vervolgens 1 in (bijvoorbeeld als Index 1, uw Ethernet).

8. Klik op ok.

Wanneer u terugkeert naar het MIB venster voor gegevensverzameling, wordt in het bovenste gebied het volgende weergegeven:

Collecting ifInOctets .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

Wanneer 17000000 indienInOctets worden overschreden, verschijnt er een gebeurtenis in het evenement NetView/HPOV:

Mon Nov 25 16:50:54 1996 digdug.rtp.cisc D ifInOctets 1 threshold exceeded

(>17000000):  17373433

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

SPECIFIC :58720263 (hex: 3800007)

GENERIC  :6

CATEGORY  :Threshold Events

ENTERPRISE  :netView6000 1.3.6.1.4.1.2.6.3.1

SOURCE  :Data Collector(D)

Gerelateerde informatie

- Ondersteuningsresources voor netwerkbeheer

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems