Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Beëindiging van PPPoA-sessie: xDSL tot 7200

RFC 1483-overbrugging: xDSL tot 7200

RBE: xDSL tot 7200

PPPoE: xDSL tot 7200

L2TP: xDSL tot 7200 via L2TP

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat een algemene beschrijving van DSL-componenten (Digital Subscriber Line) en de manier waarop de componenten in een basisDSL-implementatie passen. De voorbeeldconfiguraties in dit document tonen de meest gebruikelijke DSL-netwerken die momenteel in gebruik zijn. U kunt deze configuraties gebruiken als een algemene verwijzing naar het ontwerpen van een breedbandaggregatie-implementatie. Bekijk deze configuraties echter niet als een oplossing voor koekjesknipters. Elke klant en elke vereiste is anders, en er zijn veel manieren om dezelfde designdoelen te bereiken.

Hoewel de configuraties in dit document zo volledig mogelijk zijn, bevat het document alleen de essentiële regels. Het document gaat ervan uit dat de gebruiker een fundamenteel begrip van de configuratie van het Cisco-apparaat heeft en veel van de basisopdrachtregels niet gebruikt. Gebruik deze configuraties alleen als startpunt om uw eigen implementatie te ontwerpen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Gebruik het Opdrachtupgereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te vinden over de opdrachten die in dit document worden gebruikt.

Beëindiging van PPPoA-sessie: xDSL tot 7200

Netwerkdiagram

In deze sectie wordt deze netwerkinstellingen gebruikt:

Configuraties

Dit voorbeeld beschrijft hoe u een Cisco 677, of andere CPE-apparatuur voor klanten (DSL), aan een Cisco 7200 via PPP over ATM (PPPoA) kunt aansluiten. De configuratie omvat een Cisco Lightstream 1010 (LS1010) ATM-switch, wat een optionele component is. De resultaten zijn gelijk als u rechtstreeks de DSL-toegangsmultiplier (DSLAM) aan Cisco 7200 verbindt.

In dit voorbeeld, stelt u de PPP zitting op Cisco 677 vast en eindigt op Cisco 7200. Na de beëindiging van de sessie gaat traditioneel IP-verkeer over naar de netwerkdienstverlener (NSP) of naar het internet.

CPE heeft een configuratie om netwerkadresomzetting (NAT)/poortadresomzetting (PAT) uit te voeren. CPE voert ook een server van DHCP uit om IP adressen aan de stations toe te wijzen.

In dit gedeelte worden deze configuraties gebruikt:

- PC-configuratie voor PPPoA

- Cisco CPE-configuratie voor PPPoA

- Cisco DSLAM-configuratie voor PPPoA

- Cisco LS1010-configuratie voor PPPoA

- Cisco 7200-configuratie voor PPPoA

PC-configuratie voor PPPoA

1. Stel IP-adressering in om automatisch een IP-adres te verkrijgen.

2. Stel WINS in om DHCP te gebruiken voor WINS-resolutie.

3. Zorg ervoor dat er geen standaardgateway is ingesteld.

Opmerking: Als DHCP deze informatie niet kan doorgeven, moet u een domeinnaam instellen.

Cisco CPE-configuratie voor PPPoA

cbos> enable

Password:

cbos# set nat enable

NAT is now enabled

You must use "write" then reboot for changes to take effect.

cbos# set ppp wan0-0 login

User name for wan0-0 has been set to testcpe.

cbos# set ppp wan0-0 password

Password for wan0-0 has been set to cisco.

cbos# set ppp wan0-0 ipcp 0.0.0.0

PPP wan0-0 IPCP Address set to 0.0.0.0

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# set int eth0 address 172.22.10.254

eth0 ip address changed from 10.0.0.1 to 172.22.10.254

cbos# set int eth0 netmask 255.255.255.0

eth0 netmask changed from 255.255.255.0 to 255.255.255.0

cbos# set dhcp server enable

DHCP Server enabled

cbos# set dhcp server pool 0 ip 172.22.10.0

Pool 0 IP parameter is now 172.22.10.0

cbos# set dhcp server pool 0 netmask 255.255.255.0

Pool 0 netmask parameter is now 255.255.255.0

cbos# set dhcp server pool 0 gateway 172.22.10.254

Pool 0 gateway parameter is now 172.22.10.254

cbos# set password exec

Exec Password Change Successful!

cbos# set password enable

Enable Password Change Successful!

cbos# write

NVRAM written.

Cisco DSLAM-configuratie voor PPPoA

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

atm pvc 1 32 interface atm0/1 1 35

Cisco LS1010-configuratie voor PPPoA

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Cisco 7200-configuratie voor PPPoA

aaa new-model

AAA authentication ppp default local

!

!

username password

!

!

interface ATM 2/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template 2

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface Virtual-Template 2

ip unnumbered FastEthernet 4/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool <pool name>

ppp authentication pap

!

!

ip local pool <pool name> 172.22.40.10 172.22.40.25

RFC 1483-overbrugging: xDSL tot 7200

Netwerkdiagram

In deze sectie wordt deze netwerkinstellingen gebruikt:

Configuraties

Dit voorbeeld beschrijft hoe u een Cisco 677, of andere DSL CPE, aan een Cisco 7200 via RFC 1483 aan te sluiten bruideinsluiting. Deze configuratie omvat een Cisco LS1010 ATM-switch, die een optionele component is. De resultaten zijn gelijk als u rechtstreeks de DSLAM aansluit op Cisco 7200.

In dit voorbeeld, stelt u de overbrugde sessie op Cisco 677 vast en sluit op Cisco 7200 af. Na de sessiebruggen naar Cisco 7200 gaat traditionele IP over naar NSP of naar Internet. Een DHCP-server met configuratie in de 7200 wijst een IP-adres toe aan het werkstation van de client.

Deze configuratie gebruikt geïntegreerde routing en bridging (IRB). Om schaalbaarheid en veiligheidszorgen met IRB te verminderen, moet u Routed Bridging Encapsulation (RBE) overwegen.

In dit gedeelte worden deze configuraties gebruikt:

- PC-configuratie voor RFC 1483

- Cisco 677 CPE-configuratie voor RFC 1483

- Cisco DSLAM-configuratie voor RFC 1483

- Cisco LS1010-configuratie voor RFC 1483

- Cisco 7200 configuratie voor RFC 1483

PC-configuratie voor RFC 1483

1. Stel IP-adressering in om automatisch een IP-adres te verkrijgen.

2. Stel WINS in om DHCP te gebruiken voor WINS-resolutie.

3. Zorg ervoor dat er geen standaardgateway is ingesteld.

Opmerking: Als DHCP deze informatie niet kan doorgeven, moet u een domeinnaam instellen.

Cisco 677 CPE-configuratie voor RFC 1483

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

Cisco DSLAM-configuratie voor RFC 1483

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Cisco LS1010-configuratie voor RFC 1483

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Cisco 7200 configuratie voor RFC 1483

ip dhcp excluded-address 172.22.40.1 172.22.40.25

!

!

ip dhcp pool 0

network 172.22.40.0 255.255.255.0

default-router 172.22.40.9

dns-server

netbios-name-server

!

!

bridge irb

!

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

bridge-group 1

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

bridge-group 1!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface BVI 1

ip address 172.22.40.9 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

RBE: xDSL tot 7200

Netwerkdiagram

In deze sectie wordt deze netwerkinstellingen gebruikt:

Configuraties

RBE is momenteel de configuratie van de keuze voor de meeste nieuwe DSL-installaties. RBE richt zich op de veiligheid- en schaalbaarheidsproblemen van het overbruggen in de breedbandabonneeomgeving.

Een DHCP-server met configuratie in de 7200 wijst een IP-adres toe aan het werkstation van de client.

DHCP kan niet op de router met ongenummerd ATM lopen behalve wanneer u Cisco IOS® softwarerelease 12.1(2)T of hoger gebruikt.Belangrijk:

In dit gedeelte worden deze configuraties gebruikt:

- PC-configuratie voor RBE

- Cisco CPE-configuratie voor RBE

- Cisco DSLAM-configuratie voor RBE

- Cisco LS1010-configuratie voor RBE

- Cisco 7200 configuratie voor RBE

PC-configuratie voor RBE

1. Stel IP-adressering in om automatisch een IP-adres te verkrijgen.

2. Stel WINS in om DHCP te gebruiken voor WINS-resolutie.

3. Zorg ervoor dat er geen standaardgateway is ingesteld.

Opmerking: Als DHCP deze informatie niet kan doorgeven, moet u een domeinnaam instellen.

Cisco CPE-configuratie voor RBE

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

Cisco DSLAM-configuratie voor RBE

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Cisco LS1010-configuratie voor RBE

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Cisco 7200 configuratie voor RBE

ip dhcp excluded-address 172.22.40.1 172.22.40.25

!

!

ip dhcp pool 0

network 172.22.40.0 255.255.255.0

default-router 172.22.40.9

dns-server

netbios-name-server

!

!

interface Loopback0

ip address 172.22.40.9 255.255.255.0

!

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

ATM route-bridged ip

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

ATM route-bridged ip

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

PPPoE: xDSL tot 7200

Netwerkdiagram

In deze sectie wordt deze netwerkinstellingen gebruikt:

Configuraties

PPP over Ethernet (PPPoE) breidt de PPP zitting van de router tot de eindclient uit. PPP- en verificatiesoftware worden doorgaans op de client uitgevoerd, binnen het besturingssysteem of in een standalone toepassing. De CPE handelt in overbruggingsmodus om de PPP zitting over de DSL verbinding te overbruggen. Maar de CPE kan niet als DHCP-server in dit scenario fungeren.

De configuraties voor de CPE, DSLAM, en ATM-switch zijn dezelfde als de configuraties voor RFC 1483-overbrugging. U kunt de Cisco 7200 aggregatie router voor lokale authenticatie configureren, zoals dit voorbeeld laat zien. Of u kunt de 7200 configureren met verificatie, autorisatie en accounting (AAA) RADIUS-verificatie.

In dit gedeelte worden deze configuraties gebruikt:

- PC-configuratie voor PPPoE

- Cisco 677 CPE-configuratie voor PPPoE

- Cisco DSLAM-configuratie voor PPPoE

- Cisco LS1010-configuratie voor PPPoE

- Cisco 7200 configuratie voor PPPoE

PC-configuratie voor PPPoE

1. Stel IP-adressering in om automatisch een IP-adres te verkrijgen.

2. Stel WINS in om DHCP te gebruiken voor WINS-resolutie.

3. Zorg ervoor dat er geen standaardgateway is ingesteld.

Opmerking: Als DHCP deze informatie niet kan doorgeven, moet u een domeinnaam instellen.

Opmerking: Het eindstation moet een PPP-verbinding met de router kunnen opzetten. Speciale clientsoftware voor verificatie en toegang kan nodig zijn.

Cisco 677 CPE-configuratie voor PPPoE

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

Cisco DSLAM-configuratie voor PPPoE

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Cisco LS1010-configuratie voor PPPoE

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Cisco 7200 configuratie voor PPPoE

!

username <username> password <password>

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pppoe

virtual-template 1

pppoe limit per-mac 100

pppoe limit per-vc 100

!

ip cef

!

interface atm2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet 4/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool <pool name>

ppp authentication pap

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

ip local pool <pool name> 172.22.32.20 172.22.32.100

L2TP: xDSL tot 7200 via L2TP

Netwerkdiagram

In deze sectie wordt deze netwerkinstellingen gebruikt:

Configuraties

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) biedt een middel om de PPP-verbinding van de eindgebruiker op één locatie te beëindigen en de L2-gegevenspakketten naar een andere locatie te transporteren. L2TP verlaagt een groot deel van de IP-functionaliteit van het aggregation apparaat en maakt meer gecentraliseerde netwerkontwerpen mogelijk. Een RADIUS-server levert AAA op.

De configuraties voor alle apparaten behalve Cisco 7200 zijn dezelfde als de configuraties voor het RFC 1483-voorbeeld.

In dit gedeelte worden deze configuraties gebruikt:

- PC-configuratie voor L2TP

- Cisco 677 CPE-configuratie voor L2TP

- Cisco DSLAM-configuratie voor L2TP

- Cisco LS1010-configuratie voor L2TP

- Cisco 7200 L2TP access Concentrator (LAC) configuratie voor L2TP

- Cisco 7200 L2TP-netwerkserver (LNS) configuratie voor L2TP

PC-configuratie voor L2TP

1. Stel IP-adressering in om automatisch een IP-adres te verkrijgen.

2. Stel WINS in om DHCP te gebruiken voor WINS-resolutie.

3. Zorg ervoor dat er geen standaardgateway is ingesteld.

Opmerking: Als DHCP deze informatie niet kan doorgeven, moet u een domeinnaam instellen.

Cisco 677 CPE-configuratie voor L2TP

cbos> enable

Password:

cbos# set nat enable

NAT is now enabled

You must use "write" then reboot for changes to take effect.

cbos# set ppp wan0-0 login

User name for wan0-0 has been set to testcpe.

cbos# set ppp wan0-0 password

Password for wan0-0 has been set to cisco.

cbos# set ppp wan0-0 ipcp 0.0.0.0

PPP wan0-0 IPCP Address set to 0.0.0.0

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# set int eth0 address 172.22.10.254

eth0 ip address changed from 10.0.0.1 to 172.22.10.254

cbos# set int eth0 netmask 255.255.255.0

eth0 netmask changed from 255.255.255.0 to 255.255.255.0

cbos# set dhcp server enable

DHCP Server enabled

cbos# set dhcp server pool 0 ip 172.22.10.0

Pool 0 IP parameter is now 172.22.10.0

cbos# set dhcp server pool 0 netmask 255.255.255.0

Pool 0 netmask parameter is now 255.255.255.0

cbos# set dhcp server pool 0 gateway 172.22.10.254

Pool 0 gateway parameter is now 172.22.10.254

cbos# set password exec

Exec Password Change Successful!

cbos# set password enable

Enable Password Change Successful!

cbos# write

NVRAM written.

Cisco DSLAM-configuratie voor L2TP

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Cisco LS1010-configuratie voor L2TP

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Cisco 7200 LAC-configuratie voor L2TP

!

AAA new-model

AAA authentication login default none

AAA authentication ppp default local group radius

AAA authorization network default local group radius none

AAA accounting network default wait-start group radius

!

vpdn-group 4

request-dialin

protocol l2tp

domain cisco.com

initiate-to ip 172.22.32.27 priority 1

local name cisco-tunnel

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet4/0

no ip directed-broadcast

ppp authentication pap

!

!

radius-server host 172.22.32.20 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server key cisco

Cisco 7200 LNS-configuratie voor L2TP

!

AAA new-model

AAA authentication login default none

AAA authentication ppp default local group radius

AAA authorization network default local group radius none

AAA accounting network default wait-start group radius

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol any

virtual-template 1

terminate-from hostname cisco-tunnel

local name tunnel-gate

!

radius-server host 172.22.32.20 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server key cisco

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- ADSL-ondersteuning (Asymmetric Digital Subscriber Line)

- Technische ondersteuning en documentatie