Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Problemen

Oplossing

Verificatie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u netwerkelement (NE) kunt configureren met ONS 15454 4.5.x of hoger. De NE-configuratie stelt Cisco Transport Manager (CTM) versie 5.x en later in staat om het Gateway Network Element (GNE) en de end-point NE-relatie te herkennen die eerder in versies dan CTM 5.x zijn geconfigureerd.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco ONS 15454 kaart

- CTM

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco ONS 15454 versie 4.5.x en hoger

- CTM versie 5.x en hoger

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Cisco heeft de manier waarop CTM de BNE- en end-point NE-relatie in CTM 5.x en later herkent aangepast.

In versies vroeger dan CTM 5.x, vormen de gebruikers handmatig BNE en End-point NE op basis van de netwerktopologie, ongeacht de proxy-instellingen in de CTC-gebaseerde NEs.

In CTM 5.x en later is de mogelijkheid om BNE en End-of-point NE handmatig te configureren niet langer beschikbaar. CTM selecteert automatisch het BNG op basis van de BNE-proxy-instellingen op het internet. Deze drie nieuwe classificaties van de status NE bestaan nu in CTM:

- Gateway-netwerkelement (GNE)

- Extern netwerkelement (ENE)

- LAN Connected Element (LANE)

In CTM 5.0 heeft elke NE waarvoor u geen proxy hebt ingeschakeld het label van LNE, zelfs als het NE geen fysieke LAN verbinding heeft. Het systeem beschouwt elke NE met enabled-proxy als BNE, wat met name geldt voor NEs in versies eerder dan CTC 4.5.x zonder extra end-point NE-instellingsoptie.

Problemen

Wanneer u probeert een upgrade uit te voeren of een aanvulling te geven op CTM 5.x of later vanaf CTC 4.5.x en eerder, worden deze problemen aangetroffen:

1. Er worden onjuiste labels op NSE's weergegeven in termen van BNE, LNE en ENE in CTM.

2. CTM kan sommige staten van de NE's niet detecteren. Bijvoorbeeld, het etiket van de communicatiestaat als niet beschikbaar, wat betekent dat CTM niet in staat is om een verbinding met de NEs tot stand te brengen.

Oplossing

Voltooi deze stappen om deze problemen op te lossen:

Opmerking: Zorg ervoor dat u deze procedure eerst op een kleine ring in uw netwerk test. Als het resultaat bevredigend is, kunt u de procedure naar de rest van uw netwerk uitbreiden.

1. Schakel proxy voor het BNE in. Voer de volgende stappen uit:

1. Inloggen op CTC.

2. Klik op Provisioning > Netwerk > Algemeen.

3. Controleer het aanvinkvakje Proxy inschakelen in het gedeelte Gateway-instellingen (zie pijl A in afbeelding 1).

Afbeelding 1 - Gateway Network Element SETTING

2. Stel de standaardroute in op 0.0.0.0 voor elk eindpunt en stel deze instellingen in:

- proxy

- Alleen toegang tot vaartuigen

- Firewall

Opmerking: U moet alle drie opties inschakelen zodat CTM volledig zichtbaar is voor alle knooppunten in de ring.

Voer de volgende stappen uit:

1. Inloggen op CTC.

2. Klik op Provisioning > Netwerk > Algemeen.

Afbeelding 2 - Instelling end-point Network Element

3. Controleer het vakje Proxy inschakelen (zie pijl A in afbeelding 2).

4. Controleer het vakje Alleen toegang bij vliegtuigongeluk (zie pijl B in afbeelding 2).

5. Controleer het vakje Firewall inschakelen (zie pijl C in afbeelding 2).

6. Type 0.0.0.0 in het veld Standaardrouter om 0.0.0 in te stellen als het IP-adres van de standaardrouter (zie pijl D in afbeelding 2).

Opmerking: Uw veldtechnici hebben nog steeds volledig zicht op de ring door CTC wanneer zij rechtstreeks verbinding maken met de NEs via de TCC2 Ethernet-interface. Zorg ervoor dat uw test dit aspect bestrijkt voordat de procedure voor het gehele netwerk wordt uitgelijnd.

Verificatie

Hier is het CTM-domein dat de GNE-ENE-configuratie toont gebaseerd op de instellingen op het internet:

- 10.89.238.77 (keizerlijk paleis 7.77) wordt weergegeven als GNE (zie pijl A in afbeelding 3). Een groene markering geeft aan dat Imperial Palace .77 het BNG is.

- 10.89.238.241 (keperiaal paleis 241) verschijnt als ENE (zie pijl B in afbeelding 3). Een groene markering geeft aan dat Imperial Palace .241 een ENE is.

Afbeelding 3 - CTM

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems