Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Type beschermingsgroep

0:1

1:1

1:N

1+1

Beschermingsgroepen maken

ONG 15454: 1+1 Instellen beschermingsgroep

ONS 15454 1:N Instellen beschermingsgroep

ONS 15454 1:1 Protection Setup

Een beschermingsgroep verwijderen

Onderhoudswerkzaamheden

1+1 Onderhoudsbewerkingen

1:N Onderhoudsoperaties

release 2.x

release 3.x

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u verschillende soorten beveiligingsgroepen kunt maken, verwijderen en onderhouden die beschikbaar zijn op Cisco ONS 15454. Dit document bevat DS1-, DS3-, DS3E-, DS3M-, EC1- en Cisco Transport Controller-software (CTC) releases tot release 3.1.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

- Cisco ONS 15454 kaart

- Cisco Transport Controller release 3.1 en eerder

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Type beschermingsgroep

Cisco ONS 15454 biedt vier beveiligingssystemen, afhankelijk van het kaarttype:

0:1

Dit beschermingsprogramma wordt ook wel "onbeschermd" genoemd. Een van de 15454 Cisco ONS 15454-kaarten kunnen worden gebruikt als onbeschermd in slots 1-6 of slots 12-17. Dit is de standaardconfiguratie voor beveiligingsgroepen.

1:1

Deze beschermingsregeling wordt ook "één voor één bescherming" genoemd. In deze configuratie is één werkkaart gekoppeld aan één beschermingskaart. Dit beveiligingssysteem is beschikbaar voor alle elektrische kaarten: DS1, DS3, DS3E, DS3XM en EC1. De werkkaart moet in een even genummerde sleuf zijn en de beveiligingskaart moet zich in een aangrenzende oneven genummerde sleuf bevinden. Als de werkende DS3-kaart bijvoorbeeld in sleuf 4 is geplaatst, kunt u de beveiligings DS3-kaart in sleuf 3 of sleuf 5 plaatsen.

1:N

Deze beschermingsregeling wordt ook "één voor één bescherming" genoemd. In deze configuratie worden één tot vijf werkkaarten toegewezen aan één beschermingskaart. Het maximale aantal werkkaarten dat beschermd kan worden is vijf. Dit beveiligingssysteem is beschikbaar voor DS1-, DS3- en DS3E-kaarten. Elke 1:N-beschermingsgroep moet één beveiligingskaart (DS1N-14, DS3N-12 of DS3N-12E) bevatten die in sleuf 3 of 15 moet worden geïnstalleerd. U moet de bijbehorende werkkaart op dezelfde chassishelft installeren als de beschermingskaart. Bijvoorbeeld, als de DS3N-kaart in sleuf 3 is geïnstalleerd, kunt u de corresponderende DS3-kaarten in sleuven 1, 2, 4, 5 en 6 plaatsen. Als de DS3N-kaart in sleuf 15 is geïnstalleerd, kunt u de bijbehorende werkkaarten in slots 12, 13, 14, 16 en 17 plaatsen. Het precieze aantal werkkaarten dat beschermd kan worden hangt af van het kaart- en backplane type.

1+1

Deze beschermingsregeling wordt ook "één-plus-één-bescherming" genoemd. In deze configuratie wordt één werkende optische poort beschermd door een andere optische poort op een andere kaart. Deze beschermingsregeling is beschikbaar voor alle havens van OCn. Deze beschermingsregeling is van toepassing op havens en niet op kaarten. Verschillende regels voor het creëren van optische beschermingsgroepen worden het best geïllustreerd door een voorbeeld met twee OC3-kaarten met 4 poorten.

- Om een beschermingsgroep te vormen, hoeven havens niet in aangrenzende slots te zijn. Indien een OC3-kaart in sleuf 2 is en er een andere OC3-kaart in sleuf 13 staat, kunnen poorten op deze kaarten lid zijn van een beschermingsgroep.

- Er zijn geen specifieke arbeids- en beveiligingsslots. In dit voorbeeld kan haven 1 van sleuf 2 de werkpoort zijn en poort 1 van sleuf 13 kan de beschermde haven zijn. Als alternatief kan poort 1 van sleuf 13 de werkpoort zijn en poort 1 van sleuf 2 de beschermde poort zijn.

- Alleen overeenkomstige slots op verschillende kaarten mogen lid zijn van een beschermingsgroep. Als poort 1 op sleuf 2 de werkpoort is, kan alleen poort 1 op sleuf 13 dienen als beschermde poort. Poorten 2, 3 en 4 komen niet in aanmerking om als beschermde havens te fungeren. Evenzo, als haven 1 op slot 2 de werkhaven is, kunnen de havens 2, 3 en 4 op sleuf 2 niet als beschermde haven dienen.

- Zodra een haven op een kaart is aangewezen als werkhaven of als beschermhaven, moet de rest van de havens op dezelfde kaart dezelfde naam hebben of onbeschermd blijven. Stel dat poort 1, sleuf 2 een werkpoort is en poort 1, sleuf 13 is zijn beschermde haven in een beschermingsgroep. Port 2 op sleuf 1 kan een werkhaven zijn in een andere beschermingsgroep of kan onbeschermd blijven; het kan niet dienen als een beschermde haven in een andere beschermingsgroep . Evenzo kan haven 2 op sleuf 13 dienen als beschermde haven in een andere beschermingsgroep of onbeschermd blijven; het kan niet als werkhaven in een andere beschermingsgroep worden gebruikt .

Beschermingsgroepen maken

Alle kaarten en poorten worden standaard niet beschermd; u moet beschermingsgroepen bieden . Hieronder volgen twee voorbeelden van de oprichting van beschermingsgroepen:

- 1+1

- 1:N

Opmerking: Een 1:1-beschermingsgroep is gewoon een speciaal geval van de 1:N-beschermingsgroep.

ONG 15454: 1+1 Instellen beschermingsgroep

Het volgende voorbeeld illustreert hoe een 1+1 beschermingsgroep moet worden ingesteld met behulp van twee OC12-kaarten. Dit voorbeeld is van toepassing op elke OCn-kaart op de 15454 Cisco ONS 15454.

1. Klik vanuit de shelf-level-weergave op het tabblad Provisioning en vervolgens het tabblad Protection.

2. Selecteren Klik op Create Protection Group.

3. Voer in het veld Naam de naam van deze beschermingsgroep in.

In dit voorbeeld is de naam OC12-1.

4. Selecteer in het veld Type 1+1 (poort) in het vervolgkeuzemenu.

5. Selecteer in het veld Protect Port een OCn-sleuf en poort in het vervolgkeuzemenu.

Selecteer in dit voorbeeld sleuf 14 (OC 12), poort 1, als de beveiligingspoort.

6. Selecteer in het veld Beschikbare poorten de juiste kaart en poort en licht deze op.

Sleep deze sleuf of poort naar het venster Werkende poorten. Selecteer in dit voorbeeld sleuf 4 (OC 12), poort 1 als de werkpoort.

7. Het selectiekader Bidirectional Switching stelt u in staat om de unidirectionele of bidirectionele switching te kiezen.

Het controleren van dit vakje biedt bi-directionele switching, wat betekent dat in het geval van een mislukking zowel de poorten verzenden als ontvangen willen switch naar de beschermde havens.

8. In het selectieteken Omkeerbaar kunt u de optie Omkeren of de optie niet-omkeerbaar selecteren.

Bij reversieve switching gaan switches terug naar de werkkaart nadat de oorspronkelijke fout is gecorrigeerd of de software switch is gewist. U kunt de hoeveelheid tijd in minuten uitzetten tussen de correctie van de storing en de terugschakeling van het verkeer naar de werkvoorziening. (De reversietijd is alleen van toepassing op autonome switches, zoals fysieke fouten, niet op door de gebruiker geïnitieerde software of switches. Een software-switch reinigen willen veroorzaakt dat het verkeer onmiddellijk naar de werkplaats teruggaat . ) De standaard reversietijd is vijf minuten. Bij niet-omkeerbare overschakeling switch het verkeer niet terug naar de werkkaart nadat de oorspronkelijke fout is gecorrigeerd of de software switch is gewist. Verkeersverkeer kan onbeperkt op de aangewezen beschermingskaart of -poort werken zonder verlies bij het overschakelen van functionaliteit of capaciteit. Wanneer u non-reversitive selecteert, is het veld Tijd voor omgekeerd niet beschikbaar.

9. Klik op OK willen voltooit de voorziening en creëert de beschermingsgroep.

ONS 15454 1:N Instellen beschermingsgroep

Het volgende voorbeeld is van toepassing op het instellen van DS3-, DS3E- of DS1-kaarten in een 1:N-beschermingsgroep. Het aantal werkkaarten hangt af van het type backplane aan de kant van het chassis waar de beschermingsgroep wordt gebouwd.

Type backplane

DS3, DS3E in aanmerking komende werksleuven

DS1 in aanmerking komende werksleuven

MKB-84

1:5 Maximum1, 2, 4, 5, 6 (3 is de beschermde sleuf) 12, 13, 14, 16, 17 (15 is de beschermde sleuf)

1:5 Maximum1, 2, 4, 5, 6 (3 is de beschermde sleuf) 12, 13, 14, 16, 17 (15 is de beschermde sleuf)

BNC-24

1:2 Maximum 2, 4 (3 is de beschermde sleuf) 14, 16 (15 is de beschermde sleuf)

Niet beschikbaar

BNC-48

1:4 Maximum1, 2, 4, 5 (3 is de beschermde sleuf) 13, 14, 16, 17 (15 is de beschermde sleuf)

Niet beschikbaar

Dit voorbeeld gebruikt een combinatie van DS3 en DS3E kaarten. Om ten volle te profiteren van de extra DS3E-functionaliteit, moet de beveiligingskaart DS3N-12E zijn.

1. Klik vanuit de shelf-level-weergave op het tabblad Provisioning en vervolgens het tabblad Protection.

2. Selecteren Klik op Create Protection Group.

3. Voer in het veld Naam de naam van deze beschermingsgroep in. In dit voorbeeld is de naam DS3 1:N Test.

4. Selecteer in het veld Type 1:N (kaart) in het vervolgkeuzemenu.

5. Selecteer in het veld Protect Card de sleuf die de DS3N-kaart bevat, sleuf 3 of sleuf 15, in het vervolgkeuzemenu.

Selecteer in dit voorbeeld sleuf 3 (DS3N) als de beschermingsentiteit.

6. In het veld Beschikbare kaarten worden alle DS3-kaarten op die chassis helft weergegeven, ongeacht of de backplane al dan niet verbindingen op al deze kaarten kan ondersteunen.

Selecteer en markeer een of meer DS3-kaarten. Gebruik de dubbele pijl om deze naar het werkkaartvenster te verplaatsen. In dit voorbeeld zijn alle vier de in aanmerking komende DS3-kaarten als werkkaarten geselecteerd.

7. Het selectieteken voor Bidirectionele switching is verlopen en niet beschikbaar. DSn-kaarten switches op kaartniveau, niet op de individuele TX/RX-poort.

Het selectieteken voor omgekeerd zijn grijswaarden en niet beschikbaar. Standaard is de 1:N-beveiligingsgroep omgekeerd, zodat switches na correctie van de oorspronkelijke fout weer naar de werkkaart gaan of de software-switch is gewist. U kunt de hoeveelheid tijd in minuten instellen die willen gaan over tussen de correctie van de storing en de terugschakeling van het verkeer naar de werkplaats . (De reversietijd is alleen van toepassing op autonome switches, zoals fysieke fouten, niet op door de gebruiker geïnitieerde software of switches. Een software-switch reinigen willen veroorzaakt dat het verkeer onmiddellijk naar de werkplaats teruggaat . ) De standaard reversietijd is vijf minuten.

8. Klik op OK om de voorziening te voltooien en de beschermingsgroep te creëren.

ONS 15454 1:1 Protection Setup

Het instellen van DS3-, DS3E- of DS1-kaarten in een 1:1-beschermingsgroep is een speciaal geval van de 1:N-zaak. Alle DS3-12 of DS3-12N kunnen dienen als een werk- of beveiligingskaart. De werkkaart en de beveiligingskaarten moeten zich in aangrenzende slots bevinden, met de werkkaart in de even genummerde sleuf en de beveiligingskaart in de oneven genummerde sleuf. Ook de beschikbare slots voor het werkende verkeer zijn afhankelijk van het type chassisbackplane.

Om een 1:1-beschermingsgroep te creëren, volgt u het bovenstaande 1:N-voorbeeld door de juiste kaarten en slots te kiezen.

Een beschermingsgroep verwijderen

De procedure voor het schrappen van een beschermingsgroep is gelijk ongeacht het beschermingsstelsel (1+1, 1:1, 1:N).

U verwijdert een beveiligingsgroep door in de shelf te klikken op het tabblad Provisioning en vervolgens het tabblad Protection. Selecteer de beveiligingsgroep die moet worden verwijderd in het venster van de beschermingsgroep. In dit voorbeeld schrappen we een OC12-beschermingsgroep.

1. Markeer de OC12-beschermingsgroep en vervolgens selecteren klikken &lt; Verwijderen &bt; .

2. Er verschijnt een dialoogvenster met het verzoek de schrapping van de beschermingsgroep te bevestigen.

3. U verwijdert de beveiligingsgroep als volgt: selecteren Klik op Ja.

De beschermingsgroep wordt verwijderd.

Onderhoudswerkzaamheden

Welke onderhoudswerkzaamheden beschikbaar zijn, is mede afhankelijk van het type beschermingsgroep dat u hebt aangemaakt.

1+1 Onderhoudsbewerkingen

De 1+1-beschermingsregeling is van toepassing op optische poorten en volgt de SONET-switchinghiërarchie, aangepast vanaf GR-253, en hieronder weergegeven. Sommige van deze functies, zoals oefeningen, zijn niet van toepassing op het 1+1 lineaire beveiligingssysteem. De beschermingsgroep 1+1 erkent momenteel geen hoge of lage overstapprioriteiten.

Telcordia Technologies GR-253-Core release 3 september 2000

Het 15454 Cisco ONS 15454 ondersteunt de volgende onderhoudsfuncties voor het manipuleren van de werk- en beveiligingskaarten:

- LOCKOUT_OF_PROTECTION

- FORCED_SWITCH_TO_PROTECT

- FORCED_SWITCH_TO_WORKING

- MANUAL_SWITCH_TO_PROTECTION

- MANUAL_SWITCH_TO_WORKING

- DUIDELIJK

In release 2.x van Cisco TC (Cisco-transportcontroller) deze worden als volgt weergegeven:

1. Selecteren Klik op het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming.

2. Selecteer een van de weergegeven beveiligingsgroepen in het venster Protection Group.

3. Klik in het veld Bediening op de vervolgkeuzelijst om de opties weer te geven.

LOCKOUT_OF_PROTECTION

Het starten van een uitschakeling van de beschermingskrachten op al het verkeer naar de werkkaart. Zolang de uitsluiting van het verkeer van kracht is, switch het verkeer niet naar de beschermingskaart, zelfs niet bij een storing van de werkkaart of de werkvezel. Als er een uitsluiting is en er een storing op de werkkaart of de vezel optreedt, gaat het verkeer omlaag. Een uitsluiting heeft de hoogste prioriteit en overtreedt alle andere verzoeken of mislukkingen van switches. U kunt een uitsluiting verwijderen door de C duidelijk uit.

U stelt als volgt een uitsluiting in in release 2.x:

1. Van het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming, selecteren Klik op Lockout van Protect uit het veld Handeling.

2. Selecteren Klik op Apply (Toepassen).

3. Er verschijnt een dialoogvenster voor de bevestiging; selecteren Klik op Ja om de uitsluiting te starten en selecteren Klik op Nee om het uitsluitingsverzoek in te trekken.

Het uitvaardigen van een uitsluiting van de bescherming leidt tot een alarm voor zowel de werknemers als het lid van de beschermingsgroep. Het onderstaande voorbeeld toont de alarmen voor een uitsluiting die zijn afgegeven aan een OC12-beschermingsgroep.

Ga naar het tabblad Onderhoud om de uitsluiting te verwijderen en vervolgens het tabblad Bescherming. In het veld Bediening, selecteren klik op Wissen zoals hieronder wordt weergegeven. De bijbehorende alarmen zijn helder en de uitsluiting is verwijderd.

In release 3.x zijn er twee opties voor het vergrendelen van verkeer naar een kaart. Door een slot op een werkkaart toe te passen blokkeert het verkeer op de werkkaart en de vezel. Door een vergrendeling toe te passen op de switches van de betaalkaart, al het verkeer naar de werkkaart. Het verkeer blijft op de werkkaart staan totdat het Unlock-verzoek is afgegeven. Als er een storing aan de werkzijde optreedt terwijl de vergrendeling aan of de vergrendeling aan is geactiveerd, daalt het verkeer. Een slot of een slot heeft de hoogste prioriteit en overtreedt alle andere verzoeken om switch.

Er wordt een vergrendeling gegenereerd vanuit het tabblad Onderhoud en in het tabblad Protection. Als de beveiligingskaart is gemarkeerd, selecteren klik op Uitsluiten en dan op selecteren klik op Toepassen. Er verschijnt een dialoogvenster voor de bevestiging; selecteren Klik op Ja om de vergrendeling te starten en selecteren Klik op Nee om het uitsluitingsverzoek in te trekken.

De afgifte van een uitsluitingsclausule leidt tot een toestand die tegen het beschermde lid van de beschermingsgroep is opgeworpen. Het onderstaande voorbeeld toont de conditie voor een uitsluiting die is afgegeven aan een OC48-beschermingsgroep.

Zo verwijdert u de vergrendeling: selecteren klik op Ontgrendel van de Onderhoud Bescherming tab en tabblad Bescherming. De conditie wordt gewist en de vergrendeling wordt verwijderd.

De conditie en schermen zijn hetzelfde voor een vergrendeling op de werkkaart.

SWITCH DWINGEN OM TE WERKEN/TE BESCHERMEN

Door een Switch in te stellen, wordt al het verkeer naar de werkkaart of de beveiligingskaart afgedwongen, afhankelijk van het type switch dat is geselecteerd. In een "Switch forceren om te beschermen", wordt al het verkeer overgeschakeld op de beschermingskaart en de vezel. Als er een storing is aan de kant van de beveiliging terwijl de Switch van de Kracht aanwezig is, dan switches de werkkaart en de vezel. Zodra de storing aan de beveiligingszijde is bevestigd, gaat de switch weer naar de beveiligingszijde.

Een kracht Switch om te beschermen willen faalt als de beschermingskaart of het glasvezel een signaal heeft dat niet voldoet. In dit geval heeft het signaal geen recht op de Force Switch en blijft het verkeer aan de werkkant. Een Switch van de Kracht om te beschermen slaagt er echter in om, als de beveiligingskant een signaal afbreekt, de conditie van de afbraak te realiseren.

Een kracht Switch heeft altijd voorrang op een handmatige switch. Een uitsluiting overtreft altijd zowel een Switch van de Kracht als een handmatige switch.

Het C duidelijk commando verwijdert de Force Switch. Bij niet-omkeerbare overschakeling blijft het verkeer onbeperkt op de beschermde haven of totdat een ander verzoek van de switch is afgegeven. Bij reversieve switching keert het verkeer terug naar de werkpoort meteen nadat het switch verzoek is gewist. (De timer wachten-om-terug te zetten timer wordt alleen geactiveerd door autonome of fysieke switch omstandigheden, niet door software switches.)

De resultaten zijn analoog aan de afgifte van een "Switch aan werk forceren".

Om een Switch Force te starten om in release 2.x te beschermen, selecteert u vanuit het tabblad Onderhoud en het tabblad Protection de optie Force Switch om te beschermen tegen Operatie en selecteren klik op Toepassen. Er verschijnt een bevestigingsdialoog om u te informeren dat de switch mogelijk niet optreedt en om te controleren of deze beschikt voordat de onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Selecteren Klik op Ja om de switch te starten; selecteren Klik op Nee om de switch aanvraag te annuleren.

Een Switch van de troepenmacht ter bescherming resulteert in een lichte alarm bij het aangewezen lid van de beschermingsgroep, zoals hieronder wordt weergegeven.

Als u de Switch Force wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming en in het veld Operatie. selecteren klik op Wissen. De bijbehorende alarmen zijn helder en de Switch wordt verwijderd.

Om een Switch van de Kracht te openen om in release 3.x te beschermen, selecteren Klik op het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming. U kunt een Force Switch uitgeven door de werkkaart te markeren en selecteren Klik op Force. Er verschijnt een bevestigingsdialoog om u te informeren dat de switch mogelijk niet optreedt en om te controleren of deze beschikt voordat de onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Selecteren U kunt op Ja klikken om de switch in te stellen. selecteren Klik op Nee om de switch aanvraag te annuleren.

Een Switch van de troepenmacht ter bescherming van de bevolking resulteert in een toestand, niet in een alarm, tegen het aangewezen lid van de beschermingsgroep, zoals hieronder wordt getoond.

Ga naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming om de Switch Force te verwijderen en selecteren klik op Wissen. De bijbehorende conditie is klaar en de Force Switch is verwijderd.

HANDMATIGE SWITCH OM TE WERKEN/TE BESCHERMEN

Het initiëren van een "Handmatige Switch" switches al het verkeer naar of de werkkaart of de beveiligingskaart, afhankelijk van het geselecteerde switch-type. In een "Handmatige Switch om te beschermen" is al het verkeer naar de beschermingskaart en de glasvezel geschakeld. Indien er tijdens het gebruik van de Handmatige Switch een storing aan de beveiligingszijde optreedt, dient de switch van de werkkaart en de vezel te worden ingeschakeld. Zodra de storing aan de beveiligingskant is vastgemaakt, is het verkeer willen verschuift terug naar de beschermingskant.

Een handmatige Switch ter bescherming van willen faalt als de beschermingskaart of het glasvezel een Signal Degrade of Signal Fail-voorwaarde heeft. In dat geval zijn zowel de signaalgeleider als de signaalfout van invloed op de Switch en het verkeer willen blijft aan de slag.

Opmerking: Een kracht Switch heeft altijd voorrang op een Handmatige Switch. Een uitsluiting overtreft altijd zowel een Switch van de Kracht als een Handmatige Switch.

De afgifte van het C duidelijk Deze opdracht verwijdert de Handmatige Switch. In niet-omkeerbare switching, verkeer willen voor onbepaalde tijd of totdat een ander verzoek van de switch is ingediend, aan de beschermingszijde blijft staan. In reversieve switching, verkeer willen keert terug aan de werkzijde onmiddellijk nadat het verzoek van de switch is ingewilligd . (De timer Wacht-om-terug wordt alleen geactiveerd door autonome of fysieke switch omstandigheden, niet door software switches.)

De resultaten zijn analoog aan de afgifte van een handmatige Switch aan het werk.

U kunt als volgt een handmatige Switch starten om in release 2.x te beschermen:

1. Van het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming, selecteren Klik op Handmatige Switch om tegen het veld Handeling te beschermen.

2. Selecteren Klik op Apply (Toepassen). Er verschijnt een bevestigingsdialoog om u te informeren dat de switch mogelijk niet optreedt en om te controleren of deze beschikt voordat de onderhoudswerkzaamheden worden verricht.

3. 3. Selecteren Klik op Ja om de switch te openen of op Nee om de switch aanvraag te annuleren.

Een handmatige Switch resulteert in een licht alarm bij het aangewezen lid van de beschermingsgroep, zoals hieronder wordt weergegeven.

Als u de handmatige Switch wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming en in het veld Handeling. selecteren klik op Wissen. De bijbehorende alarmen willen en de Handmatige Switch wordt verwijderd.

Om een handmatige Switch te starten om in release 3.x te beschermen, selecteren Klik op het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming. Een handmatige Switch ter bescherming afgeven door de werkkaart te markeren en selecteren Klik op Handmatig. Er verschijnt een bevestigingsdialoog om u te informeren dat de switch mogelijk niet optreedt en om te controleren of deze beschikt voordat de onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Ja selecteren start de switch; selecteren Klik op Nee om de switch aanvraag te annuleren.

Een handmatige Switch ter bescherming van de bevolking resulteert in een toestand, en niet in een alarm, tegen het aangewezen lid van de beschermingsgroep, zoals hieronder wordt getoond.

U verwijdert de handmatige Switch door naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming te gaan en selecteren klik op Wissen. De bijbehorende conditie wordt gewist en de Handmatige Switch wordt verwijderd.

1:N Onderhoudsoperaties

De 1:N-beschermingsregeling is van toepassing op DS1- en DS3-kaarten. 1:N-beveiligingsswitching is altijd omkeerbaar. Wanneer er een storing of switch op een werkkaart optreedt, wordt het verkeer in sleuf 3 of in sleuf 15 naar de beschermingskaart overgeschakeld. Het verkeer blijft op de beschermingskaart staan totdat de storing is gerepareerd of de software-switch is vrijgegeven. Het verkeer wordt dan teruggezet op de oorspronkelijke werkkaart.

1:1 bescherming is een speciaal geval van 1:N. De beschermingskaart bevindt zich altijd in een oneven genummerde sleuf. 1:1-beschermingsgroepen kunnen als omkeerbaar of niet-omkeerbaar worden aangeboden. Bij omkeerbare switching wordt het verkeer teruggebracht naar de werkkaart nadat de switch van de fout of software is gewist. Bij niet-omkeerbare overschakeling blijft het verkeer onbeperkt op de beveiligingskaart of tot de volgende storing of software-switch.

In dit deel wordt de werking van de onderhoudsfuncties beschreven voor zowel de 1:1- als de 1:N-gevallen.

release 2.x

In release 2.x 15454 Cisco ONS 15454 ondersteunt de volgende onderhoudsfuncties voor het manipuleren van de werk- en beveiligingskaarten:

- KRACHT

- HANDMATIG

- DUIDELIJK

U hebt toegang tot deze selecteren Klik op het tabblad Onderhoud en op het tabblad Bescherming. Selecteer een van de weergegeven beveiligingsgroepen in het venster Protection Group. Klik in het veld Bediening op de vervolgkeuzelijst om de opties weer te geven.

Switch

Het starten van een Switch switches al het verkeer naar de aangewezen beschermingskaart. Als er een storing op de beschermingskaart is terwijl de Switch van de troepenmacht is, dan gaan de switches terug naar de werkkaart. Zodra de storing op de beveiligingskaart is opgelost, gaan de switches terug naar de beveiligingskaart.

De afgifte van het C duidelijk commando verwijdert de Force Switch. In de 1:N-case en de 1:1-omgekeerde case, verkeer willen direct nadat het verzoek van de switch is ingewilligd , terug naar de werkkaart . (De timer Wacht-om-terug wordt alleen geactiveerd door autonome of fysieke switch omstandigheden, niet door software switches.)

- In de niet-omkeerbare 1:1-zaak blijft er onbeperkt verkeer op de beschermingskaart staan, of totdat er een andere storing of een verzoek om switch optreedt.

- In het niet-omkeerbare geval van 1:1, indien het verkeer oorspronkelijk op de beschermingskaart stond, vraagt een Switch van de Kracht switch het verkeer naar de werkkaart met resultaten vergelijkbaar met de hierboven beschreven resultaten.

Opmerking: Een Switch willen Heeft recht op een handmatige switch. Dit is echter geen bescherming van SONET APS en mag niet als zodanig worden aangezien.

Om een Switch van de Kracht te openen om in release 2.x te beschermen, selecteren Klik op het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming.

Een Switch van de troepenmacht uitvaardigen om de werkkaart te beschermen en selecteren Klik op Force. Er verschijnt een bevestigingsdialoog. Selecteren U kunt op Ja klikken om de switch in te stellen. selecteren Klik op Nee om de switch aanvraag te annuleren.

Een Switch van de troepenmacht ter bescherming resulteert in een lichte alarm bij het aangewezen lid van de beschermingsgroep, zoals hieronder wordt weergegeven.

Als u de Switch Force wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming en in het veld Operatie. selecteren klik op Wissen. De bijbehorende alarmen zijn helder en de Switch wordt verwijderd.

Handmatige Switch

Het starten van een Handmatige Switch switches al het verkeer naar de aangewezen beveiligingskaart. Indien de beschermingskaart een storing vertoont terwijl de handmatige Switch is geïnstalleerd, gaat de switch terug naar de werkkaart. Zodra de storing op de beveiligingskaart is vastgesteld, gaan de switches terug naar de beveiligingskaart.

De afgifte van het C duidelijk Deze opdracht verwijdert de Handmatige Switch. In de 1:N-case en de 1:1-reversieve case keert verkeer direct nadat het switch-verzoek is gewist terug naar de werkkaart. (De timer wachten-om-terug te zetten timer wordt alleen geactiveerd door autonome of fysieke switch omstandigheden, niet door software switches.)

- In de niet-omkeerbare 1:1-zaak blijft er onbeperkt verkeer op de beschermingskaart staan, of totdat er een andere storing of een verzoek om switch optreedt.

- In het 1:1 niet-omkeerbare geval, indien het verkeer oorspronkelijk op de beschermingskaart stond, zou een verzoek om handmatige Switch het verkeer naar de werkkaart switches onder voorwaarden die vergelijkbaar zijn met de bovenstaande voorwaarden.

Opmerking: Een kracht Switch heeft voorrang op een Handmatige Switch. Dit is echter geen bescherming van SONET APS en mag niet als zodanig worden aangezien.

Om een Handmatige Switch te openen om in release 2.x te beschermen, gaat u naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming. Selecteren Klik Handmatig in het veld Handeling en selecteren klik op Toepassen. Er verschijnt een bevestigingsdialoog. Selecteren U kunt op Ja klikken om de switch in te stellen. selecteren Klik op Nee om de switch aanvraag te annuleren.

Een handmatige Switch resulteert in een licht alarm bij het aangewezen lid van de beschermingsgroep, zoals hieronder wordt weergegeven.

U verwijdert de handmatige Switch door deze naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming te verwijzen. In het veld Bediening, selecteren klik op Wissen. De bijbehorende alarmen zijn helder en de Switch wordt verwijderd.

release 3.x

In release 3.x is de SONET APS-terminologie verwijderd. Het 15454 Cisco ONS 15454 ondersteunt de volgende onderhoudsfuncties voor het manipuleren van de werk- en beveiligingskaarten:

- SWITCH

- INSCHAKELEN

- UITSLUITEN

- ONTLOKKEN

- DUIDELIJK

Dit kan weergeven door selecteren Klik op het tabblad Onderhoud en op het tabblad Bescherming. Selecteer een van de weergegeven beveiligingsgroepen in het venster Protection Group. De opties willen verandering op basis waarvan het lid van de beschermingsgroep wordt benadrukt .

Switch

Het S switch commando switches al het verkeer vanaf de werkkaart die is afgegeven tegen de beveiligingskaart. Om een Switch te starten om te beschermen, drukt u op de werkkaart en selecteren klik op Switch. Er verschijnt een bevestigingsdialoog. Selecteren U kunt op Ja klikken om de switch in te stellen. selecteren Klik op Nee om de switch aanvraag te annuleren.

Een Switch ter bescherming van de bevolking resulteert in een toestand, en niet in een alarm, tegen het aangewezen lid van de beschermingsgroep, zoals hieronder wordt weergegeven.

U verwijdert de Switch door naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming te gaan. In het veld Bediening, selecteren klik op Wissen. De bijbehorende conditie wordt gewist en de switch wordt verwijderd.

Uitsluiten

Een beveiligingsschakelaar in een 1:N- of 1:1-beschermingsgroep kan worden belemmerd door een vergrendeling op een werkkaart of een beschermingskaart toe te passen. Wanneer het verkeer op de werkkaart staat, voorkomt een slot op het verkeer dat van de werkkaart naar de beschermingskaart wordt overgeschakeld. Om onderhoud op een beschermingskaart te kunnen uitvoeren, moet op elk werklid van de beschermingsgroep een slot worden aangebracht om overschakeling te voorkomen.

Als de werkkaart faalt terwijl de vergrendeling actief is, is het verkeer willen druppels.

Om een vergrendeling in te stellen, selecteren Klik op het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming met de gemarkeerde werkkaart. Selecteren Klik op Inschakelen. Er verschijnt een bevestigingsdialoog. Selecteren Als u op Ja klikt, wordt het slot ingeschakeld. selecteren Als u op Nee klikt, wordt de vergrendeling op verzoek geannuleerd.

Een LOCK ON resulteert in een toestand, niet in een alarm, tegen het aangewezen lid van de beschermingsgroep, zoals hieronder wordt weergegeven.

Als u de vergrendeling wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming en in het veld Handeling. selecteren klik op Unlock. De bijbehorende conditie is helder en de vergrendeling is verwijderd.

Als het verkeer op de werkkaart staat, voorkomt een uitsluiting dat het verkeer van de beschermingskaart naar de werkkaart overschakelt. Voor het onderhoud van een werkkaart is het noodzakelijk een uitschakeling op de werkkaart toe te passen nadat het verkeer naar de beschermingskaart is overgeschakeld.

Als de beveiligingskaart niet werkt terwijl de vergrendeling actief is, daalt het verkeer.

Om een vergrendeling te starten, selecteren Klik op het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming met de gemarkeerde werkkaart. Selecteren Klik op Uitsluiten. Een bevestigingsdialoogvenster willen verschijnt. Selecteren Klik op Ja willen stelt de vergrendeling op; selecteren op Nee klikken willen Annuleert het verzoek om uitsluiting.

Een LOCK OUT resulteert in een toestand, niet in een alarm, tegen het aangewezen lid van de beschermingsgroep, zoals hieronder wordt weergegeven.

Als u de vergrendeling wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming en in het veld Handeling. selecteren klik op Unlock. De daarmee verbonden voorwaarde willen ontgrendelen en afsluiten worden wordt verwijderd.

Extra 1:N bediening

Het 1:N-beveiligingsscenario maakt het mogelijk 1 beveiligingskaart (in sleuf 3 of 15) te gebruiken als bescherming voor maximaal vijf werkkaarten. In het onderstaande voorbeeld wordt er gewerkt met kaarten 1, 2, 4, 5 en 6.

Als de werkkaart #1 mislukt of er een verzoek om switch wordt ingediend, wordt het verkeer vanaf werkkaart #1 in sleuf 3 naar de beschermingskaart overgeschakeld.

Als de werkkaart nr. 2 faalt terwijl dit gebeurt, is het verkeer met werkkaart nr. 2 gedaald. Het verkeer met werkkaart nr. 1 dat nu in sleuf 3 op de beschermingskaart staat, wordt niet beïnvloed.

Als de werkkaart #1 is vastgemaakt of het verzoek om switch op die kaart is verwijderd, gaan de switches terug naar werkkaart #1. Het verkeer vanaf werkkaart #2 wordt dan in sleuf 3 op de beschermingskaart gezet, waardoor dat verkeer wordt hersteld.

Bij vaste werkkaart 2 of wanneer het verzoek om een switch is ingetrokken, gaan switches terug naar werkkaart 2, zodat sleuf 3 weer beschikbaar is.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen