Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

UpgradeXC- of XCVT-kaarten naar XC10G-kaarten

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document legt uit hoe een cross-connect (XC) of cross-connect virtuele security (XCVT) kaart aan een Cisco ONS 15454 XC10G kaart te verbeteren.

Opmerking: Het voorbeeld in dit document legt uit hoe u de dubbele XC- en XCVT-kaarten met dubbele XC10G-kaarten kunt verbeteren in ONS 15454-SA-ANSI met levend verkeer.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Een alarm dat het pad niet heeft uitgezet (UNEQ-P) kan voorkomen wanneer een XC-kaartupgrade wordt gestart, als u E100 of E1000 kaarten in uw systeem hebt. Het alarm verschijnt en reinigt binnen enkele seconden.

- De procedure heeft geen gevolgen voor de dienstverlening. De upgrade veroorzaakt echter een switch van minder dan 50 ms. Een XC- of XCVT-switch kan een lineaire switch ter bescherming van 1+1 optische drager (OC-N) of een switch ter bescherming van een bidirectionele switch (BLSR) veroorzaken. Cisco raadt een onderhoudsvenster aan. Een onderhoudsvenster is echter niet absoluut noodzakelijk.

- Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat de XC- of XCVT-kaarten zijn geïnstalleerd in de schappen 15454-SA-ANSI (release 3.1). U kunt deze upgrade niet uitvoeren vanuit schappen die eerder zijn vrijgegeven dan 3.1, zoals 15454-SA-NEBS3 of 15454-SA-NEBS3E schappen. De XC10G-kaart vereist de 15454-SA-ANSI.

- U dient een oplossing te vinden voor ernstige of ernstige alarmen voordat u deze procedure start. U kunt deze alarmen herkennen vanuit het tabblad Alarm in de netwerkweergave.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco ONS 15454 controllerkaart voor Cisco Transport Controller (CTC) release 3.1 of hoger

- Twee XC- of XCVT-kaarten die in ONS 15454-SA-ANSI zijn geïnstalleerd.

- Twee XC10G-kaarten die beschikbaar zijn voor installatie.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

UpgradeXC- of XCVT-kaarten naar XC10G-kaarten

Voer de volgende stappen uit:

1. Om een switch ter bescherming te voorkomen, dient u deze voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u een XC of XCVT switch geeft:

BLSR

1. Zorg ervoor dat de werktijdspanne actief is op zowel de lokale als de externe knooppunten. Selecteer daartoe het tabblad Onderhoud > Ring en bekijk de regel West of Oost.

2. Zorg ervoor dat de werktijdspanne foutvrij verkeer vervoert (met andere woorden, zorg ervoor dat er geen signaal afbreekt [SD] of signaal faalt [SF] alarmen zijn).

3. Sluit de beveiligingsinstelling af voordat u een XC- of XCVT-reset start. Plaats een uitsluiting op de Oost- en West-kaarten van de knooppunten naast het XC of XCVT switch knooppunt.

1+1

Plaats in een 1+1 beveiligingssysteem een afsluiter op de beveiligingskaart en controleer of het verkeer gedurende de gehele werktijdsperiode rijdt voordat u de uitschakeling instelt. Selecteer daartoe het tabblad Onderhoud > Bescherming, markeer de beveiligingssleuf en klik op Uitsluiten.

2. Bepaal de stand-by XC of XCVT kaart. De ACT/STBY-LED van de standby XC of XCVT-kaart is ambergeel, terwijl de ACT/STBY-LED van de actieve XC of XCVT-kaart groen is.

Opmerking: U kunt de cursor ook op de kaart-afbeelding in CTC plaatsen om een dialoogvenster te bekijken. In dit display wordt de kaart geïdentificeerd als:

- XC of XCVT: Actief

- XC of XCVT: Standby

3. Vervang fysiek de standby XC- of XCVT-kaart op ONS 15454 door een XC10G-kaart. Voltooi daartoe de volgende stappen:

1. Open de XC- of XCVT-kaartinjectoren.

2. Schuif de kaart uit de sleuf. Dit verhoogt het IMPROPRMVL alarm, dat reinigt wanneer de standby XC 10G kaart opnieuw wordt geladen.

3. Open de projectoren op de XC10G-kaart.

4. Schuif de X10G-kaart in de sleuf langs de geleidingsrails.

5. Sluit de projectoren.

Het mislukte LED boven het ACT/STBY-indicatielampje wordt rood, knippert enkele seconden en wordt uitgeschakeld. Het ACT/STBY-indicatielampje knippert en blijft branden.

4. Kies de tabbladen Onderhoud > XC-kaarten in de weergave van het knooppunt.

5. Kies de Switch in de menu's met de cross-connect kaarten.

6. Klik op Ja in het dialoogvenster Switch bevestigen.

Opmerking: Nadat de actieve XC of XCVT is losgekoppeld, wordt de standby sleuf of eerste XC10G-kaart actief. Dit veroorzaakt de ACT/STBY LED op de eerste XC10G-kaart om van amber in groen te veranderen.

Opmerking: CTC toont XCVT-kaarten tot de tweede kaart volledig is geladen. Op dit moment tonen beide kaarten in CTC XC10G.

7. Verwijder de standby XC- of XCVT-kaart fysiek van ONS 15454 en voeg de tweede XC10G-kaart in de lege XC- of XCVT-sleuf. Dit doet u zo:

1. Open de XC- of XCVT-kaartinjectoren.

2. Schuif de kaart uit de sleuf.

3. Open de projectoren op de XC10G.

4. Schuif de XC10G-kaart in de sleuf langs de geleidingsrails.

5. Sluit de projectoren.

De upgrade is voltooid wanneer de tweede XC10G-kaart is opgestart en de stand-by XC10G wordt.

8. Laat de beveiliging opsluiten.

De procedure is nu voltooid.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems