Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Beschrijving van poortindicatoren

Beschrijving van CTC Link Status release 2.2.x

Beschrijving van CTC Link Status release 3.x en release 4.x

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de status van het verbindingslicht op een Ethernet-kaart op een Cisco ONS 15454 te interpreteren.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- 15454-E100T-G switch

- 15454-E1000-2-G

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Ethernet-kaarten omvatten:

- E100T

- E1000-2

- E100T-G router

- E1000-2-G

De E100T- en E1000-2-kaarten zijn stopgezet, maar zijn hier opgenomen omdat ze tot 28 maart 2007 zullen worden ondersteund. Deze kaarten zijn vervangen door gelijkwaardige borden. De E100T-G is het functionele equivalent van de stopgezette E100T-12, en de E1000-2-G is het functionele equivalent van de stopgezette E1000-2. Zie de eindedagsnoering voor E100T en E100-0 2 kaarten voor Cisco ONS 15454 voor meer informatie.

De 15454 gebruikt E100T en E100T-G kaarten voor Ethernet (10 Mbps) en Fast Ethernet (100 Mbps) en de E1000-2 en E1000-2-G kaarten voor Gigabit Ethernet (1000 Mbps). Dankzij de E100T en E100T-G kunnen netwerkexploitanten meerdere 10/100 Mbps en de E1000-2 en E1000-2-G netwerkbeheerders meerdere 1000 Mbps access points bieden voor LAN-interconnecties met hoge capaciteit.

Beschrijving van poortindicatoren

Elke poort heeft één LED die Amber (geel-oranje) of Groen kan draaien. Deze tabel toont de betekenis van alle mogelijke LED-staten geassocieerd met de specifieke Ethernet-poort:

LED-staat

Beschrijving

Amber

Doorsturen en ontvangen.

Knipperlamp

Knippert evenredig met het verkeer.

Groen knipperen

Alleen verzenden of ontvangen.

Groen vast

Integriteit van inactiviteitstimer en link is goed.

UIT

Inactieve verbinding of unidirectioneel verkeer.

N.B.: Gebruik Opdracht Lookup Tool (alleen geregistreerde klanten) voor meer informatie over de opdrachten in dit document.

Beschrijving van CTC Link Status release 2.2.x

Om de Ethernet link status in Cisco Transport Controller (CTC) te controleren, selecteert u Prestaties > Statistieken onder Card View.

Afbeelding 1 - Link-status van de EPOS 100 lijnkaart

Afbeelding 2 - Link-status van de EPOS 1000 lijnkaart

Beschrijving van CTC Link Status release 3.x en release 4.x

Afbeelding 3 - Link-status van de EPOS 100 lijnkaart

Afbeelding 4 - Link-status van de EPOS 1000 lijnkaart

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems