Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Topologie

Voeg nog één knooppunt toe

Eindconfiguratie

ML 1

ML 2

ML 3

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om een of meer knooppunten aan de veerkrachtige Packet Ring (RPR) op ML kaarten toe te voegen voor Cisco ONS 15454.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco ONS 15454 kaart

- Cisco ONS 15454 ML-Series Ethernet-kaarten

- Cisco IOS®-software

- Overbrugging en IP-routing

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco ONS 15454 dat ONS release 4.1.3 draait

- ML (gebundeld als deel van de ONS 4.1.3 release) waarin Cisco IOS-softwarerelease 12.1(19)EO1 wordt uitgevoerd.

Opmerking: de configuraties in dit document zijn gebaseerd op een overbrugging van de RPR-oplossing.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Topologie

Resilient Packet Ring (RPR) is een standaard-gebaseerde Layer 2 architectuur, geoptimaliseerd voor robuust gegevensverkeer. RPR maakt op ring gebaseerde architectuur mogelijk zonder de noodzaak van Ethernet Spanning Tree of het SONET/SDH-beveiligingssysteem, en biedt nog steeds sub-50 ms Ring Convergence Time voor Ethernet en IP-services. RPR biedt SONET-type bescherming zonder dat u de bandbreedte moet reserveren. RPR kan met of zonder SONET-beveiliging werken. RPR op ML kaarten introduceert een ander punt tussen de Packet over SONET (POS) interfaces en Ethernet interfaces. Een Shared Packet Ring (SPR) interface is een virtuele interface die deze link biedt. Voor RPR fungeren beide POS-poorten als leden van de SPR-interface. De SPR-interface voert automatisch beschermend wikkelen uit.

Afbeelding 1 duidt op twee circuits tussen POS-poorten op ONS 15454 knooppunten via SONET. Met één enkele SPR1-interface op elke ML-kaart wordt de RPR-functie verwerkt.

Afbeelding 1 - Ring van glasvezel met twee knooppunten

Dankzij de toevoeging van een derde knooppunt zijn er drie circuits tussen POS-poorten op 15454 knooppunten via SONET (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2 - Verticale pakketring met drie knooppunten

Voeg nog één knooppunt toe

Volg deze stappen om nog een knooppunt aan de RPR toe te voegen:

1. Sluit de POS poort op ML1 die naar de span kijkt waar u het nieuwe knooppunt wilt toevoegen. De poort is hier POS 1:

ML1#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML1(config)#interface POS 1

ML1(config-if)#shutdown

ML1(config-if)#^Z

2. Sluit de POS poort op ML2 die naar de span kijkt waar u het nieuwe knooppunt wilt toevoegen. De poort is POS 0 in dit geval:

ML2#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML2(config)#interface POS 0

ML2(config-if)#shutdown

ML2(config-if)#^Z

3. Verwijdert het Synchronous Transport Signal (STS) pad tussen de aangrenzende knooppunten voor RPR (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3 - Verwijdert het STS-pad.

4. Controleer of Ethernet-connectiviteit nog op RPR bestaat (met testset en routingtabellen van de klant).

5. Voeg het nieuwe knooppunt toe (neem aan dat het knooppunt al is voorzien voor target-id (TID), IP-adres, SONET-poorten IS, SONET Data Communications Channel (SDCC) ingeschakeld, enzovoort).

6. Upload de ML configuratie naar het nieuwe knooppunt (ML 3). Zie de ML 3-configuratie in het gedeelte Definitieve configuratie.

7. Maak twee nieuwe circuits (en zorg ervoor dat u IS als stroomkringen selecteert) van POS 0 van ML2 naar POS 1 van ML3 en van POS 0 van ML3 naar POS 1 van ML1 (zie afbeelding 4). Controleer het controlelampje om te zien of het circuit opgaat in ADMIN_IS of ADMIN_OOS.

Afbeelding 4 - Voeg twee nieuwe circuits toe

8. Geen shutdown uitvoeren op POS 1 poort in ML 1 die voor het nieuwe knooppunt staat:

ML1#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML1(config)#interface POS 1

ML1(config-if)#no shutdown

ML1(config-if)#^Z

9. Geen shutdown uitvoeren op POS 0 poort in ML 2 die voor het nieuwe knooppunt staat:

ML2#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML2(config)#interface POS 0

ML2(config-if)#no shutdown

ML2(config-if)#^Z

10. Controleer of Ethernet-connectiviteit nog op RPR bestaat (met testset en routingtabellen van de klant)

11. Controleer Ethernet-verkeer gedurende minimaal een uur na inbrengen van de knoop.

Eindconfiguratie

Deze sectie verschaft de definitieve configuratie voor ML 1, ML 2 en ML3.

ML 1

ML1#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML1

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 1

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password ww

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password ww

login

!

end

ML 2

ML2#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML2

!

enable password CISCO15

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 2

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password cisco

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password cisco

login

!

end

ML 3

ML3#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML3

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 3

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password cisco

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password cisco

login

!

end

Gerelateerde informatie

- Vuurbestendig pakketsnelheidscontrole configureren

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems